目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

設定

BRI交換機型別資訊

PRI交換器型別和服務資訊

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

疑難排解資源

疑難排解指令

相關資訊

簡介

本文檔介紹澳洲特有的ISDN問題。它包括示例配置和可從Telco獲取的各種BRI和PRI服務的資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案所述內容不限於特定軟體或硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

此配置可用於具有BRI或PRI介面的任何路由器。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

BRI交換機型別資訊

澳洲的BRI不需要服務配置檔案識別符號(SPID)。

可以使用兩種ISDN交換機型別：

- basic-net3 — 當前最常用。

- basic-ts013 -適用於較舊的ISDN交換機，如MicroLink。

PRI交換器型別和服務資訊

在澳洲，可以使用兩種交換機型別：

- primary-net5 — 當前最常用的(「Onramp」)。

- primary-ts015 -用於較舊的ISDN交換機，如MacroLink。

通過PRI還可以提供多種型別的服務：

- 10 B通道(10 × 64 kbps) — 通常稱為ONRAMP 10 with primary-net5。

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-10,16

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 20 B通道(20 × 64 kbps) — 通常稱為ONRAMP 20 with primary-net5。

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 30 B通道(30 × 64 kbps) — 通常稱為ONRAMP 30 with primary-net5。

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本文檔顯示澳洲的ISDN配置。第一個配置是BRI，後兩個配置是PRI。

- 採用basic-net3交換機型別的BRI

- 具有primary-net5交換機型別的PRI

- 用於到Cisco Mica資料機的模擬撥號的PRI 20 B通道

採用basic-net3交換機型別的BRI

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile 1 !--- via dialer pool to dial out.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

具有primary-net5交換機型別的PRI

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a !--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out.

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-net5

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

用於到Cisco Mica資料機的模擬撥號的PRI 20 B通道

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to terminate up to 20 modem calls !--- even though we have 30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-channels.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming voice-modem

ppp authentication chap pap

!

interface Group-Async 1

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

ppp authentication chap pap

async mode dedicated

peer default ip pool swim

group-range 1 30

!

ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20

!

line 1 30

modem inout

transport input all

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

- show isdn status — 確保路由器與ISDN交換機正確通訊。在輸出中，驗證第1層狀態是否為ACTIVE，以及是否顯示第2層狀態= MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED。此命令還顯示活動呼叫的數量。如需詳細資訊，請參閱使用show isdn status命令進行BRI疑難排解。

- show dialer [interface type number] — 顯示為按需撥號路由(DDR)配置的介面的一般診斷資訊。 如果撥號器正常啟動，Dialer state is data link layer up消息將會顯示。如果出現physical layer up，則表示線路協定已啟動，但網路控制通訊協定(NCP)未啟動。發起撥號的資料包的源地址和目的地址顯示在撥號原因行中。此show命令還會顯示計時器的配置和連線超時前的時間。

- show caller user username detail — 顯示特定使用者的引數，如分配的IP地址、PPP和PPP捆綁引數等。如果您的Cisco IOS®軟體版本不支援此命令，請使用show user命令。

- show dialer map — 顯示已配置的動態和靜態撥號器對映。此命令可用於檢視是否建立了動態撥號器對映。如果沒有撥號器對映，則無法路由資料包。

疑難排解

使用本節內容，對組態進行疑難排解。

疑難排解資源

根據需要使用以下故障排除資源：

- Incoming Modem Call Troubleshooting — 用於模擬呼叫故障排除。

- PRI Async Modem Callin — 有關排除模擬呼叫故障的其他資訊。

- 傳入ISDN呼叫故障排除 — 用於排除ISDN呼叫故障。

- PRI ISDN Callin — 有關排除ISDN呼叫故障的其他資訊。

- T1/56K線路的環回測試 — 檢驗路由器上的T1埠是否正常工作。

疑難排解指令

附註：使用 debug 指令之前，請先參閱有關 Debug 指令的重要資訊。

- debug dialer — 顯示有關撥號器介面上接收的資料包的DDR調試資訊。此資訊有助於確儲存在可以使用撥號器介面的有趣流量。

- debug isdn q931 — 顯示ISDN網路連線（第3層）的呼叫建立和斷開。

- debug modem — 顯示接入伺服器上的數據機線路活動。輸出顯示了數據機線路何時更改狀態。

- debug modem csm — 用於排除帶有內部數字數據機的路由器上的呼叫交換模組(CSM)故障的EXEC命令。使用此命令，您可以跟蹤切換呼入和撥出呼叫的完整順序。

- debug ppp negotiation — 在協商鏈路控制協定(LCP)和身份驗證以及NCP時顯示有關PPP流量和交換的資訊。成功的PPP協商將首先開啟LCP狀態，然後進行身份驗證，最後協商NCP。在LCP協商期間建立諸如最大接收重建單元(MRRU)的多鏈路引數。

- debug ppp authentication — 顯示PPP身份驗證協定消息，包括質詢握手身份驗證協定(CHAP)資料包交換和口令身份驗證協定(PAP)交換。

- debug ppp error — 顯示與PPP連線協商和操作相關的協定錯誤和錯誤統計資訊。

相關資訊

- 使用撥號程式配置檔案配置ISDN DDR

- 存取技術支援頁面

- 工具與公用程式 — Cisco Systems

- 技術支援與文件 - Cisco Systems