Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Zijn PVC's unidirectioneel?

Configuratie

Opdrachten en Configuratieopmerkingen tonen

I/O-waarden op een router specificeren

Gerelateerde informatie

Inleiding

In typische hub en sprak de brede netwerktopologieën van het gebied, is het verkeersstroomvolume asymmetrisch, waarin meer verkeer naar de afgelegen plaats stroomt dan van de afgelegen plaats komt. Zulke configuraties kunnen profiteren van het provisioneren van een asymmetrisch permanent virtueel circuit (PVC), dat gebruik maakt van verschillende PCR-tarieven en traffic shaping (Priority) aan de twee routereinden van een niet-realtime variabel bit rate (nrt-VBR) PVC.

Dit document heeft tot doel een voorbeeldconfiguratie voor een asymmetrisch PVC te verstrekken. Merk op dat, indien niet op de juiste wijze geïmplementeerd in het ATM-switch-netwerk, het langzamere einde van het PVC fouten (CRC) van de cyclische redundantie kan ervaren, die de prestaties kunnen beïnvloeden.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Zijn PVC's unidirectioneel?

Een virtuele ATM-verbinding bestaat uit twee unidirectionele sublinks. Terwijl de verbinding in beide richtingen dezelfde virtuele pad-identificator (VPI)/virtueel kanaalidentificator (VCI) toewijst, kan de verbinding verschillende bandbreedte-bedragen in elke richting toewijzen. Een dergelijke verbinding wordt asymmetrisch genoemd.

Configuratie

Deze voorbeeldconfiguratie op de LS1010 ATM-switch gebruikt twee routers met unieke PCR=RC-waarden:

- Centraal site-7 MB PCR=solvabiliteitskapitaalvereiste, verbonden met LS1010-poort 0/0/0

- Remote-locatie-3,5 MB PCR=RC, verbonden met LS1010-poort 1/0/0

LS1010-configuratie

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

Opdrachten en Configuratieopmerkingen tonen

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- Toon ATM verbinding-verkeer-tabel-Cisco campus ATM switches verkeersparameters voor elke verbinding in een afzonderlijke tabel van de waarden van de rij van de lijnrij (CTTR) van het verbindingsverkeer op. U vormt eerst de waarden van de verkeersparameter en kent een indexnummer aan de rij in de tabel toe. Geef de volgende opdracht uit om deze rijen van CTTR te bekijken:

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- De ATM pvc-opdracht accepteert de optie belastingx-cttr en een rx-cttr-parameters voor elk deel van de VC. Welke richting is het verzenden en welke richting wordt het ontvangen? De weergave is centrisch van de switch-stof. Met andere woorden, rx zit in de switch van de interface, en tx is uit de switch naar de interface.

- Er zijn meerdere manieren om hetzelfde traffic shaping-resultaat te bereiken. Met andere woorden, deze opdrachten zijn gelijk:

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- Geef de opdracht Show atm vc interface x/y/z vpi vci uit om de asymmetrische parameters van de verbinding te bevestigen.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- Als niet correct geïmplementeerd, kan de langzamere ontvangende interface invoerdruppels ervaren. In het bijzonder wijst PA-A3 een subset van het totaal ontvangen buffers toe aan een VC op basis van zijn traffic shaping-waarden. Als een VC meer pakketten ontvangt dan zij verwacht vanwege een onjuist geïmplementeerde asymmetrische VC, vullen deze buffers. De router moet volgende pakketten laten vallen en de InPacketDrops in de teller verhogen ATM vc - uitvoer tonen. Als uw PVC InPacketDrops logt, controleer de traffic-shaping configuratie in het ATM-switch-netwerk en op beide routereinden.

- De OC-3- en DS-3 netwerkmodules voor de 2600- en 3600-reeks maken gebruik van een andere architectuur. Deze modules stellen geen quota vast voor het aantal ontvangen buffers dat aan een VC is toegewezen en dienen derhalve geen invoerdruppels te melden als de VC niet goed is ingesteld in het ATM-netwerk.

I/O-waarden op een router specificeren

Een ATM-router-interface maakt gebruik van signaleringsprotocollen zoals Q.2931 om een switched virtueel circuit (SVC) in te stellen. De signaleringsprotocollen starten het SVC-proces door het verzenden van een SETUP-bericht met meerdere informatie-elementen (IE's). Het doel van IE's is de communicatie van de kenmerken van de verbinding.

De verkeersbeschrijver IE onderhandelt over de verkeersparameters van een verbinding, waaronder voorwaartse en achterwaartse PCR, voorwaartse en achterwaartse solvabiliteitskapitaalvereiste en voorwaartse en backward maximum burst size (MBS). Bij het configureren van SVC’s op een ATM-routerinterface aanvaardt de vbr-nrt opdracht input-pcr, input-scr, en input-mbs parameters. De volledige syntaxis van het opdracht is:

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

In het volgende voorbeeld wordt een PCR- en solvabiliteitskapitaalvereiste van 5 MB gespecificeerd, evenals een PCR- en solvabiliteitskapitaalvereiste van 2,5 MB.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Wanneer u verkeersparameters voor een PVC specificeert, let er dan op dat dezelfde vbr-nrt configuratieverklaring niet de optie biedt om deze waarden te configureren omdat de VC geen signalering uitvoert.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van ATM-technologie

- Ondersteuning voor ATM-verkeersbeheertechnologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems