목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

관련 제품

표기 규칙

구성

BRI 스위치 유형 정보

PRI 스위치 유형 및 서비스 정보

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 리소스

문제 해결 명령

관련 정보

소개

이 문서에서는 호주 고유의 ISDN 문제를 다룹니다. 여기에는 Telco에서 얻을 수 있는 다양한 BRI 및 PRI 서비스에 대한 샘플 컨피그레이션과 정보가 포함됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 또는 하드웨어 버전으로 제한되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

관련 제품

이 컨피그레이션은 BRI 또는 PRI 인터페이스가 있는 모든 라우터에서 사용할 수 있습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하여 이 문서에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

BRI 스위치 유형 정보

오스트레일리아의 BRI에는 SPID(서비스 프로필 식별자)가 필요하지 않습니다.

두 가지 ISDN 스위치 유형을 사용할 수 있습니다.

- basic-net3 - 현재 가장 일반적으로 사용됩니다.

- basic-ts013 - MicroLink와 같은 이전 ISDN 스위치용

PRI 스위치 유형 및 서비스 정보

호주에서는 두 가지 스위치 유형을 사용할 수 있습니다.

- primary-net5 - 현재 가장 일반적으로 사용되는 형식입니다("Onramp").

- primary-ts015 - MacroLink와 같은 이전 ISDN 스위치용

PRI에서는 다양한 서비스 유형이 제공됩니다.

- 10B 채널(10 x 64kbps) - primary-net5를 사용하는 ONRAMP 10이라고 보통 합니다.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-10,16

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 20B 채널(20 x 64kbps) - primary-net5를 사용하는 ONRAMP 20으로 일반적으로 알려져 있습니다.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 30B 채널(30 x 64kbps) - primary-net5를 사용하는 ONRAMP 30이라고 보통 부릅니다.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 호주 ISDN에 대한 컨피그레이션을 보여줍니다. 첫 번째 컨피그레이션은 BRI이고 다음 두 컨피그레이션은 PRI입니다.

- 기본-net3 스위치 유형이 포함된 BRI

- 기본-net5 스위치 유형의 PRI

- Cisco Mica 모뎀에 대한 아날로그 전화 걸기에 사용되는 PRI 20 B 채널

기본-net3 스위치 유형이 포함된 BRI

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile 1 !--- via dialer pool to dial out.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

기본-net5 스위치 유형의 PRI

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a !--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out.

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-net5

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

Cisco Mica 모뎀에 대한 아날로그 전화 걸기에 사용되는 PRI 20 B 채널

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to terminate up to 20 modem calls !--- even though we have 30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-channels.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming voice-modem

ppp authentication chap pap

!

interface Group-Async 1

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

ppp authentication chap pap

async mode dedicated

peer default ip pool swim

group-range 1 30

!

ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20

!

line 1 30

modem inout

transport input all

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다. OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

- show isdn status - 라우터가 ISDN 스위치와 제대로 통신하는지 확인합니다. 출력에서 레이어 1 상태가 ACTIVE이고 레이어 2 상태 = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED가 나타나는지 확인합니다. 이 명령은 활성 통화 수도 표시합니다. 자세한 내용은 BRI 문제 해결을 위해 show isdn status 명령 사용을 참조하십시오.

- show dialer [interface type number]—DDR(Dial-on-demand routing)용으로 구성된 인터페이스에 대한 일반 진단 정보를 표시합니다. 다이얼러가 제대로 작동하면 다이얼러 상태가 데이터 링크 계층 위로 메시지가 나타납니다. 물리적 레이어가 나타나면 라인 프로토콜이 나타나지만 NCP(Network Control Protocol)는 나타나지 않습니다. 다이얼링을 시작한 패킷의 소스 및 목적지 주소가 다이얼 이유 회선에 표시됩니다. 이 show 명령은 타이머의 컨피그레이션 및 연결이 시간 초과되기 전의 시간도 표시합니다.

- show caller user username detail - 지정된 IP 주소, PPP 및 PPP 번들 매개변수 등 특정 사용자에 대한 매개변수를 표시합니다. 사용 중인 버전의 Cisco IOS® 소프트웨어가 이 명령을 지원하지 않는 경우 show user 명령을 사용합니다.

- show dialer map - 구성된 동적 및 정적 다이얼러 맵을 표시합니다. 이 명령을 사용하여 동적 다이얼러 맵이 생성되었는지 확인할 수 있습니다. 다이얼러 맵이 없으면 패킷을 라우팅할 수 없습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결할 수 있습니다.

문제 해결 리소스

필요에 따라 다음 문제 해결 리소스를 사용합니다.

- Incoming Modem Call Troubleshooting(수신 모뎀 통화 문제 해결) - 아날로그 통화 오류 트러블슈팅입니다.

- PRI Async Modem Call(PRI 비동기 모뎀 호출) - 아날로그 통화 실패 문제 해결에 대한 추가 정보입니다.

- Incoming ISDN Call Troubleshooting(수신 ISDN 통화 문제 해결) - ISDN 통화 실패 문제 해결을 위한 것입니다.

- PRI ISDN Call(PRI ISDN 호출) - ISDN 통화 실패 문제 해결에 대한 추가 정보입니다.

- T1/56K 회선에 대한 루프백 테스트 - 라우터의 T1 포트가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

문제 해결 명령

참고: debug 명령을 사용하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- debug dialer - 다이얼러 인터페이스에서 수신된 패킷에 대한 DDR 디버깅 정보를 표시합니다. 이 정보는 다이얼러 인터페이스를 사용할 수 있는 흥미로운 트래픽이 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- debug isdn q931 - ISDN 네트워크 연결의 통화 설정 및 해제(레이어 3)를 표시합니다.

- debug modem — 액세스 서버의 모뎀 회선 활동을 표시합니다. 모뎀 회선 상태가 변경되면 출력에 표시됩니다.

- debug modem csm - 내부 디지털 모뎀이 있는 라우터에서 CSM(Call Switching Module) 문제를 해결하기 위한 EXEC 명령입니다. 이 명령을 사용하면 수신 및 발신 통화 전환의 전체 시퀀스를 추적할 수 있습니다.

- debug ppp negotiation - LCP(Link Control Protocol) 및 인증 및 NCP를 협상하는 동안 PPP 트래픽 및 교환에 대한 정보를 표시합니다. 성공적인 PPP 협상이 먼저 LCP 상태를 열고 인증한 다음 NCP를 협상합니다. LCP 협상 중에 MRRU(Maximum Receive Reguided Unit)와 같은 멀티링크 매개변수가 설정됩니다.

- debug ppp authentication - CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) 패킷 교환 및 PAP(Password Authentication Protocol) 교환을 비롯한 PPP 인증 프로토콜 메시지를 표시합니다.

- debug ppp error —PPP 연결 협상 및 작업과 관련된 프로토콜 오류 및 오류 통계를 표시합니다.

관련 정보

- 다이얼러 프로파일을 사용하여 ISDN DDR 구성

- 액세스 기술 지원 페이지

- 툴 및 유틸리티 - Cisco Systems

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems