목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

"Anlagenschluss"에 대한 ISDN BRI 구성

관련 정보

소개

이 문서에서는 독일에서 "Anlagenschluss"에 대해 ISDN BRI를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

독일에서는 (그리고 다른 나라에서도 가능 한) 지역 전화 회사들은 "Anlagenschluss"라는 ISDN 회선을 제공합니다. 이 줄 또는 여러 라인의 "헌트 그룹"은 동일한 가입자 번호를 가진 라인 그룹을 나타냅니다.Anlagenschluss는 PBX(Private Branch Exchange)와 같은 하나의 ISDN 디바이스만 연결하려고 합니다.

"Anlagenschluss"에 대한 ISDN BRI 구성

이 섹션에서는 Cisco 라우터에서 이러한 ISDN 회선을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Cisco 라우터에서 Anlagenanschluss를 사용하려면 BRI 인터페이스에서 다음과 같이 isdn static-tei 0 interface configuration 명령을 구성합니다.

Router# configure terminal

Router(config)# interface bri 0

Router(config-if)# isdn static-tei 0

Warning: Interface must be cleared after reconfiguring the TEI.

Router(config-if)#

!--- Issue the shutdown and no shutdown commands !--- to activate new TEI configuration.

Router (config-if)# shutdown

Router (config-if)# no shutdown

isdn static-tei 0 명령이 없으면 ISDN Layer 2 상태가 "TEI_ASSIGNED" 상태로 고정되고 debug isdn q921 명령의 출력은 다음 두 줄을 반복합니다.

RX SABMEp c/r = 1 sapi = 0 tei = 0

RX IDCKRQ ri = 0 ai = 0

관련 정보

- ISDN 기본 속도 서비스 설정

- 액세스 기술 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems