内容

概要

前提条件

要件

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

モデムのトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、ISDN 回線のボイスコール経由でデータを送信できる TData over Voice（DOV）の設定例を紹介します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- Cisco IOSソフトウェアバージョン12.0

- 4つの一次群速度インターフェイス(PRI)を備えたCisco 5300

- 基本速度インターフェイス(BRI)を搭載したCisco 2503

- 各側のホスト名

- PPP認証用のパスワード

- ISDN回線の電話番号

- 両側のイーサネットインターフェイスのIPアドレス

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

DOVでは、ISDN回線を使用した音声コールでデータを送信できます。ISDN 回線では、データ コールと音声コールの両方がサポートされています。ISDN回線と相互接続する2台のルータは、通常、データコール（64 kbpsまたは56 kbps）を使用します。 音声コールは電話またはファックスの場合に生成されます。音声コールは、アナログモデムに接続されたデバイス(たとえば、Plain Old Telephone Service（POTS；一般電話サービス）回線とダイヤルアップするPC)でも生成できます。

状況によっては、特にデータコールと音声コールの価格差が考慮されている場合、ユーザは2台のルータをISDN回線で音声コールに接続できます。ISDN回線は、通常、すべてのコールに対してコールごとの料金を設定します。ローカル、長距離、および国際場合によっては、音声コールのコストがデータコールのコストよりも低くなります。

ルータが2つのISDN回線間の音声コールと通信するには、コールを音声コールとして開始する必要があり、着信音声コールをデータコールとして処理する必要があることをルータに認識させるために慎重な設定が必要です。送信（発信）側では、map-class オプションを使用して、コールを音声コールとして定義します。

map-class dialer name

dialer voice-call

この map-class により動作を定義します。そして、この動作が必要とされる ISDN インターフェイスへ適用する必要があります。次に、dialer mapコマンドとdialer stringコマンドのmap-class動作の例を示します。

dialer map プロトコルアドレス クラス マップクラス name ホスト名 [ブロードキャスト] 電話番号

ダイヤラストリング 電話番号 クラス マップクラス

これら2つのコマンドの完全な構文については、Cisco IOS® ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

着信（着信側）で、Serial<n>:23インターフェイスの下にisdn incoming-voice dataコマンドを追加します。すべての着信音声コールはデータコールとして扱われることに注意してください。同じISDN回線でモデムコールもサポートする場合は、Resource Pool Manager(RPM)機能を使用します。そうでない場合は、これら2つのサービスを、異なる電話番号を持つ2つの異なるISDN回線に分割できます。2つの回線の番号が同じ場合に問題が発生します。これらはハントグループの一部です。特定のインターフェイスは、音声コールをモデムコールとして処理することも、音声コールをData-over-Voiceコールとして処理することも可能ですが、両方を処理することはできません。

DOV の信頼性には限界があることを認識しておくことが大切です。2 本の ISDN 回線は、エンドツーエンドのデジタル パスを提供するものです。電話会社がデータおよび音声コールを設定するために使用する機器、回線、およびその他のリソースは、通常は同じですが、異なる場合があります。デジタル音声の転送はデータの転送よりも融通性に富んでいます。ISDN のデータ コールの場合、電話網では、64kbps または 56kbps のデジタル パスでのビット転送が保証されています。音声コールの場合、電話網はさまざまな方法でビットストリームをルーティングおよび操作できますが、音声品質には影響しません。このように送信されると、すべてのデータが破損するため、DOVは一部のISDN回線では動作しません。

設定

この設定では、4つの一次群速度インターフェイス(PRI)を備えたCisco 5300を使用してコールを終了し、基本速度インターフェイス(BRI)を備えたCisco 2503を使用してコールを開始します。Cisco 5300は、48のDOVコール、48のモデムコール、および96のデータコールをサポートします。最初の2つのPRIは音声コールをデータとして処理するように設定され、最後の2つは音声コールをモデムコールとして処理するように設定されます。ダイヤルインするユーザごとに、ユーザ名とパスワードを設定する必要があります。この設定では、Terminal Access Controller Access Control System(TACACS+)またはRemote Authentication Dial-in User Service(RADIUS)は使用されません。

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- ルータ 1

- ルータ 2

ルータ 1

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname Router1

!

aaa new-model

AAA authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed local

enable password somethingSecret

!

username santiago password 0 letmein

username Router2 password 0 open4me2

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type primary-5ess

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Ethernet0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0:23

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

dialer-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice data

!

interface Serial1:23

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

dialer-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice data

!

interface Serial2:23

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 2

dialer-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

!

interface Serial3:23

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 2

dialer-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

!

interface FastEthernet0

ip address 10.10.2.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

group-range 1 48

!

interface Dialer1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer-group 1

ppp authentication chap

!

interface Dialer2

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer-group 1

peer default ip address pool IPaddressPool

ppp authentication chap

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

ip classless

ip route 10.8.186.128 255.255.255.240

no ip http server

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 1 48

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line aux 0

line vty 0 4

!

end

ルータ 2

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname Router2

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default local

enable password somethingSecret

!

username Router1 password 0 open4me2

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.8.186.134 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI0

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer string 5555700 class DOV

dialer load-threshold 5 outbound

dialer-group 1

isdn switch-type basic-5ess

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0

no ip http server

!

!

map-class dialer DOV

dialer voice-call

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

このセクションは、設定のトラブルシューティングを行う際に参照してください。

トラブルシューティングのためのコマンド

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug dialer：コールの原因に関する情報を表示します

- debug isdn q931：ユーザがダイヤルインするときにISDN接続をチェックし、接続がドロップされた場合など、ISDNコールの動作を確認します

- debug ppp nego:PPPネゴシエーションの詳細を表示します

- debug ppp chap：認証を確認します

- show isdn status：ステータスは次のようになります。

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

レイヤ1がアクティブでない場合、配線アダプタまたはポートに障害が発生しているか、接続されていない可能性があります。レイヤ2がTEI_Assignの状態にある場合、ルータはスイッチと通信しません。

- show user：現在接続されている非同期/同期ユーザを表示します

- show dialer map:ISDN接続が確立されると、ダイナミックダイヤラマップが作成されたかどうかを確認します。ダイヤラ マップがない場合、パケットのルート付けができません。

モデムのトラブルシューティング

- debug modem：ルータが内部モデムから正しい信号を受信しているかどうかを確認します

- debug modem csm:Call Switching Module(CSM)デバッグモードのモデム管理を有効にします

関連情報

- アクセス テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems