内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

「Anlagenanschluss」のISDN BRIの設定

関連情報

概要

このドキュメントでは、ドイツの「Anlagenanschluss」のための ISDN BRI の設定方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

ドイツでは（おそらく他の国でも）、現地の電話会社は「Anlagenanschluss」というISDN回線を提供しています。 この回線、つまり複数の回線の「ハントグループ」は、同じ加入者番号を持つ回線のグループを指します。Anlagenanschlussは、構内交換機(PBX)などの1つのISDNデバイスのみを接続することを意図しています。

「Anlagenanschluss」のISDN BRIの設定

このセクションでは、CiscoルータでこれらのISDN回線を使用する方法について説明します。

CiscoルータでAnlagenanschlussを使用するには、次に示すようにBRIインターフェイスでisdn static-tei 0インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを設定します。

Router# configure terminal

Router(config)# interface bri 0

Router(config-if)# isdn static-tei 0

Warning: Interface must be cleared after reconfiguring the TEI.

Router(config-if)#

!--- Issue the shutdown and no shutdown commands !--- to activate new TEI configuration.

Router (config-if)# shutdown

Router (config-if)# no shutdown

isdn static-tei 0コマンドを使用しないと、ISDNレイヤ2のステータスは「TEI_ASSIGNED」状態のままになり、debug isdn q921コマンドの出力は次の2行を繰り返します。

RX SABMEp c/r = 1 sapi = 0 tei = 0

RX IDCKRQ ri = 0 ai = 0

関連情報

- ISDN基本速度サービスの設定

- アクセス テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems