内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

SPID フォーマット

よくある SPID 設定の問題

SPID を削除し再入力する方法

LDNを使用しないハントグループでのマルチプルBRI

LDNのハントグループのマルチプルBRI

Cisco IOS ソフトウェアリリース12.0(7)T がSPID NOT validと表示する場合

関連情報

概要

サービス プロバイダーによっては、ISDN サービス プロバイダーにアクセスするサービス総合デジタル ネットワーク（ISDN）デバイスでの加入対象サービスを定義するのに、サービス プロファイル識別子（SPID）を使用している場合があります。ユーザが最初にサービスに加入するときに、サービス プロバイダーは ISDN デバイスに 1 つ以上の SPID を割り当てます。SPID を要求するサービス プロバイダーを利用する場合、接続を開始するためにスイッチにアクセスする際に、割り当てられた有効な SPID をサービス プロバイダーに送信するまでは、ご使用の ISDN デバイスではコールの送受信ができません。

現在のところ、SPID が必要なのは DMS-100 と NI-1 のスイッチ タイプだけです。AT&T 5ESSスイッチタイプはSPIDをサポートする場合がありますが、SPIDの設定の詳細については、プロバイダーに問い合わせてください。SPID が必須であるのは北米地域だけであること、また、電話会社やプロバイダーから要求された場合にだけ設定することに注意してください。

SPID が有効であるかどうかを確認するには、show isdn status コマンドを使用します。show isdn status コマンドの使用方法については、『show isdn status コマンドを使用した BRI のトラブルシューティング』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOSR ソフトウェア リリース 12.0

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

SPID フォーマット

SPID は、通常、10 桁の電話番号にオプションの数桁の番号を付加したものです。ただし、サービス プロバイダーが異なる番号体系を使用している場合もあります。DMS-100 と NI-1 のスイッチ タイプの場合は、各 B チャネルに 1 つずつ、2 つの SPID を割り当てます。SPID のフォーマットの詳細については、『Known SPID Formats』を参照してください。

SPID の設定コマンドの形式は、isdn spid1 spid-number [ldn] です。以下に、いくつかの例を示します。

isdn spid1 51255544440101 5554444

SPID のフォーマットは、次のとおりです。

3 桁のエリア コード

7 桁の電話番号

追加桁（オプション）

Local Directory Number（LDN; 市内電話番号）（オプション）

512

5554444

0101

5554444

この場合は、51255544440101 が SPID 番号で、その後の 7 桁の数字（5554444）がオプションの LDN です。LDN はオプションですが、電話会社で必要とされている場合は設定する必要があります。

LDNは、発信接続の確立には必要ありませんが、Bチャネル2で着信コールを受信する場合は指定する必要があります。LDNは、2つのSPIDが設定されている場合（DMS-100またはNI1スイッチに接続する場合など）にのみ必要があります。 各 SPID は LDN に関連付けられます。LDN を設定すると、2 つめの B チャネルへの着信コールに正しく応答するようになります。LDN が設定されていない場合、B チャネル 2 への着信コールは失敗します。

よくある SPID 設定の問題

Basic Rate Interface（BRI; 基本速度インターフェイス）で SPID の設定を確認するには、show running-config コマンドを使用します。 上記の SPID のフォーマットを参照しながら、SPID の設定で次の点を確認します。

- SPID のエリア コードが 1 で始まっていない。

- LDN にエリア コードが含まれていない。

- エリア コードと電話番号の後の追加桁が、電話会社から指示されたとおりに正しく設定されている。上記の例では、この桁は 0101 になっています。

SPID を削除し再入力する方法

SPID を削除して再入力すると、Terminal Endpoint Identifier（TEI; ターミナル エンドポイント識別子）に関連する問題を解消するのに役立つ場合があります。次の手順を実行します。

1. BRI のコンフィギュレーション モードで shutdown コマンドを使用して、BRI をシャットダウンします。

2. no isdn spid1 コマンドと no isdn spid2 コマンドを使用して、SPID を削除します。

3. 可能であれば、ルータをリロードしてください。

通常、Cisco IOS ソフトウェアは、以前に保持していたものと同じ TEI を要求します。ただし、ルータをリロードすると、新しい TEI が要求されるようになります。ルータをリロードできない場合は、clear interface bri bri_number コマンド、または clear controller bri bri_number コマンドを使用します。

4. BRIコンフィギュレーションモードでisdn spid1 spid-number [ldn]コマンドとisdn spid2 spid-number [ldn]コマンドを使用してSPIDを設定します。

5. BRI のコンフィギュレーション モードで、no shutdown コマンドを使用して、BRI を起動します。

6. clear interface bri bri_number コマンド、または clear controller bri bri_number コマンドを使用します。

7. show isdn status コマンドを使用して、BRI が起動していることを確認します。詳細については、「 show isdn status コマンドを使用した BRI のトラブルシューティング」を参照してください。

LDNを使用しないハントグループでのマルチプルBRI

一部の DMS-100 および National ISDN スイッチのインストレーションは「ハント グループ」として設定されている場合があり、この場合、最初はすべてのコールがプライマリ番号に転送されます。このような環境では、LDN の設定が不要になる場合があります。ハント グループに LDN が必要であるかどうかについては、電話会社に情報を確認できます。debug isdn q931 コマンドを有効にすると、LDN が必要であるかどうかを確認できます。着信した設定メッセージに ENDPOINT IDent が含まれている場合、スイッチは LDN ではなく、EID を使用して TEI のアドレス指定を行います。この場合は、LDN は設定できません。次に例を示します。

SETUP pd = 8 callref = 0x14

Bearer Capability i = 0x8890

Channel ID i = 0x89

Signal i = 0x40 - Alerting on - pattern 0

ENDPOINT IDent i = 0x8183

Called Party Number i = 0xC1, '5551212'

上記の ENDPOINT IDent は 0x8183（16 進数）で、0x81 はユーザ サービス ID（usid）、83 は端末 ID（tid）を表します。 数字（0x81または83）を16進数から2進数に変換して最上位ビットをドロップすると、usid=1とtid=3が表示されます。show isdn statusコマンドを使用して、どのBチャネルがコールに応答するかを確認します。usid と tid を特定の B チャネルに関連付ける方法については、『show isdn status コマンドを使用した BRI のトラブルシューティング』を参照してください。

また、上記の環境は、次の debug isdn q931 のメッセージでも示されています。

%ISDN-4-INVALID_CALLEDNUMBER: Interface BR1, Ignoring call,

LDN and Called Party Number mismatch

ISDN BR1: Ignoring incoming call, Called Party Number mismatch

上記のメッセージが表示された場合は、SPID を削除して、LDN なしの SPID を再入力してください。

LDNのハントグループのマルチプルBRI

電話会社が、LDN を使用してハント グループ内に複数の BRI を設定して、コールの応答をどの B チャネルにさせるかの信号を送信している場合もあります。このような設定の場合は、SPID の構成に LDN を含める必要があります。BRI は SPID を使用して設定される必要があり、さらに各 SPID には一意の LDN 番号が含まれている必要があります。各 BRI の 2 つめのチャネルでコールが受信されていない場合は、LDN が正しく設定されていることを確認してください。

Cisco IOS ソフトウェアリリース12.0(7)T がSPID NOT validと表示する場合

Cisco IOS ソフトウェア バージョン 12.0(7)T では、Bug ID CSCdp20454 で示される Cisco IOS の不具合があり、show isdn status の出力で「SPID NOT valid」と表示されます。これは、表面的な不具合で、BRI 回線のパフォーマンスに影響を与えることはありません。現在、回避策はありませんが、Cisco IOS をアップグレードすると、この問題は解決します。

関連情報

- BRI トラブルシューティングでの show isdn status コマンドの使用

- ISDN BRI レイヤ 1 に関するトラブルシューティング

- BRI レイヤ 2 に関するトラブルシューティング

- ダイヤルアップ技術：トラブルシューティング テクニック

- アクセス テクノロジーのサポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems