内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

PCR値の設定

コンフィギュレーション

確認

Cisco IOS ソフトウェア リリース

Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(6)以降

Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(6)より前のリリース

関連情報

概要

このドキュメントでは、ソフトウェアのセグメンテーション/リアセンブリ（SAR）を使用して、ATM トラフィック シェーピングのための Cisco 3810 および 2600 シリーズのルータを設定する方法を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

ソフトウェアSARを使用したATMトラフィックシェーピング用にCisco 3810および2600ルータを設定する場合は、重要な制限に注意してください。可変ビットレート – 非リアルタイム(VBR-NRT)ピークセルレート(PCR)の値は、常に整数のラインレートです。ラインレートは、E1の場合は1920、T1の場合は1536です。異なる設定を行うと、Cisco IOS®ソフトウェアはPCRを許容値に丸めます。

注：数式は、Sustainable Cell Rate（SCR；平均セルレート）とMaximum Burst Size（MBS；最大バーストサイズ）を制限しません。

PCR値の設定

次の式に従ってATM PCRを設定します。

PCR = Line Rate / n

つまり、PCR はライン レートを n で割ったものに相当します。ここで、

- nは、1、2、3、4、5などの任意の整数と等しい

- 回線レートは、E1では1920、T1では1536です

たとえば、T1のPCR値は1536、768、または512です。

コンフィギュレーション

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

確認

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Cisco IOS ソフトウェア リリース

この制限によって発生する問題は、実行しているCisco IOSソフトウェアのバージョンによって異なります。

この不具合には、Cisco Bug ID CSCdm50432(登録ユーザー専用)があります。

Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(6)以降

「PCR値の設定」セクションのガイドラインに従っていない場合に、Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(6)以降を実行している場合、コントローラは次に使用可能な低い値を選択します。

たとえば、T1 の PCR を 900 と設定している場合、コントローラによって実際の PCR が 768 に設定されます。

Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(6)より前のリリース

Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(6)より前のリリースを実行していて、「PCR値の設定」の項のガイドラインに従っていない場合は、コントローラは次に高い値を選択します。

このアクションは、中間ATMスイッチでトラフィックポリシングをオーバーサブスクライブできます。

関連情報

- Cisco MC3810 シリーズの概要

- Cisco MC3810 アクセス コンセントレータ

- ATM Software Segmentation and Reassembly(SAR)

- ATM テクニカル サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems