内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

PVC は単方向ですか

コンフィギュレーション

show コマンドおよび設定に関する注意

ルータでの入力値と出力値の指定

関連情報

概要

標準的なハブアンドスポーク ワイドエリア ネットワーク トポロジでは、トラフィック フローの量は非対称であり、リモート サイトから到達するトラフィック フローよりもリモート サイトへ向かうトラフィック フローが多くなります。このような設定は、非リアルタイム可変ビットレート(nrt-VBR)PVCの2つのルータ端で、異なるピークセルレート(PCR)と平均セルレート(SCR)トラフィックシェーピング値を使用する非対称相手先固定回線(PVC)のプロビジョニングの利点になります。

このドキュメントの目的は、非対称 PVC の設定例を紹介することです。ATM スイッチ ネットワークで実装が適切に行われていない場合は、PVC の速度が遅い方のエンドでは、パフォーマンスに影響を与える可能性がある巡回冗長検査（CRC）エラーが発生する場合があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

PVC は単方向ですか

ATM仮想接続は、2つの単方向サブリンクで構成されます。接続は両方向に同じ仮想パス識別子(VPI)/仮想チャネル識別子(VCI)を割り当てますが、各方向に異なる帯域幅を割り当てることができます。このような接続は非対称と呼ばれます。

コンフィギュレーション

LS1010 ATMスイッチのこの設定例では、一意のPCR=SCR値を持つ2台のルータを使用しています。

- セントラルサイト：7 MB PCR=SCR、LS1010ポート0/0/0に接続

- リモートサイト：LS1010ポート1/0/0に接続された3.5 MB PCR=SCR

LS1010 設定

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

show コマンドおよび設定に関する注意

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm connection-traffic-table:Cisco Campus ATMスイッチは、接続トラフィックテーブル行(CTTR)値の別のテーブルに各接続のトラフィックパラメータを格納します。まず、トラフィックパラメータ値を設定し、CTTRテーブルの行にインデックス番号を割りり当ります。

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- atm pvc コマンドは、VC の各区間に対してtx-cttr パラメータおよび rx-cttr パラメータを使用できます。つまり、rxはインターフェイスからスイッチファブリックに入り、txはスイッチファブリックからインターフェイスに入ります。

- 同じトラフィック シェーピングの結果を実現する、複数の方法があります。つまり、次のコマンドは同等です。

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- show atm vc interface x/y/z vpi vciコマンドを発行して、接続の非対称パラメータを確認します。

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- 適切に実装されていない場合、PA-A3はトラフィックシェーピング値に基づいて受信バッファのサブセットをVCに割り当てます。VCが想定より多くのパケットを受信する場合、これらの受信バッファは埋まります。カウンタ show atm vcの出力。PVC が InPktDrops のログを記録している場合、ATM スイッチ ネットワークと両方のルータ エンドにおけるトラフィック シェーピングの設定をチェックします。

- 2600 および 3600 シリーズ用の OC-3 および DS-3 ネットワーク モジュールは、異なるアーキテクチャを使用しています。これらのモジュールは、VCに割り当てられた受信バッファの数にクォータを設定しないため、VCがATMネットワークで正しく設定されていない場合は、入力ドロップを報告しません。

ルータでの入力値と出力値の指定

ATM ルータ インターフェイスは、Switched Virtual Circuit（SVC; 相手先選択接続）の確立に、Q.2931 などのシグナリング プロトコルを使用します。 シグナリングプロトコルは、複数の情報要素(IE)を含むSETUPメッセージを送信してSVCプロセスを開始します。IEの目的は、接続の特性を通信することです。

トラフィック記述子IEは、順方向および逆方向PCR、順方向および逆方向SCR、順方向および逆方向の最大バーストサイズ(MBS)を含む、接続のトラフィックパラメータをネゴシエートします。ATMルータインターフェイスでSVCを設定すると、input-pcr、input-scrおよびおよびinput-mbsパラメータがが許可されます。コマンドの完全な構文は次のとおりです。

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

次の例では、出力PCRと5 MBのSCRと、入力PCRと2.5 MBのSCRを指定しています。

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

PVCのトラフィックパラメータを指定する場合、VCがシグナリングを実行していないため、同じvbr-nrt設定文では、これらの値を設定するオプションが提供されないことに注意してください。

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

関連情報

- ATM テクノロジーに関するサポート ページ

- ATMトラフィック管理テクノロジーのサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems