Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Produits connexes

Conventions

Configuration

Informations sur le type de commutateur BRI

Informations sur le type de commutateur PRI et le service

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Ressources de dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document couvre les problèmes liés à la technologie RNIS spécifiques à l’Australie. Il comprend des exemples de configurations et des informations sur divers services BRI et PRI qui peuvent être obtenus auprès de Telco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel ou de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produits connexes

Cette configuration peut être utilisée sur n'importe quel routeur avec une interface BRI ou PRI.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Informations sur le type de commutateur BRI

En Australie, les BRI ne nécessitent aucun identificateur de profil de service (SPID).

Deux types de commutateurs RNIS peuvent être utilisés :

- basic-net3 - Actuellement le plus utilisé.

- basic-ts013 - Pour les anciens commutateurs RNIS tels que MicroLink.

Informations sur le type de commutateur PRI et le service

En Australie, deux types de commutateurs peuvent être utilisés :

- primary-net5 - Actuellement le plus utilisé (“ Onramp ”).

- primary-ts015 - Pour les anciens commutateurs RNIS tels que MacroLink.

Avec PRI, il existe également de nombreux types de services :

- 10 canaux B (10 × 64 kbits/s) - Communément appelé ONRAMP 10 avec primaire-net5.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-10,16

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 20 canaux B (20 × 64 kbits/s) - Communément appelé ONRAMP 20 avec primaire-net5.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 30 canaux B (30 × 64 kbits/s) - Communément appelé ONRAMP 30 avec primaire-net5.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document présente la configuration de RNIS en Australie. La première configuration est un accès de base, tandis que les deux suivantes sont pour PRI.

- BRI avec type de commutateur basic-net3

- PRI avec type de commutateur primaire-net5

- PRI 20 canaux B utilisés pour la commutation analogique vers les modems Cisco Mica

BRI avec type de commutateur basic-net3

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile 1 !--- via dialer pool to dial out.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

PRI avec type de commutateur primaire-net5

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a !--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out.

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-net5

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

PRI 20 canaux B utilisés pour la commutation analogique vers les modems Cisco Mica

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to terminate up to 20 modem calls !--- even though we have 30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-channels.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming voice-modem

ppp authentication chap pap

!

interface Group-Async 1

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

ppp authentication chap pap

async mode dedicated

peer default ip pool swim

group-range 1 30

!

ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20

!

line 1 30

modem inout

transport input all

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- show isdn status : garantit que le routeur communique correctement avec le commutateur RNIS. Dans le résultat, vérifiez que l'état de la couche 1 soit ACTIVE, et que l'état de la couche 2 = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED s'affiche. Cette commande affiche également le nombre d'appels actifs. Référez-vous à Utilisation de la commande show isdn status pour le dépannage BRI pour plus d'informations.

- show dialer [numéro de type d'interface] : affiche des informations générales de diagnostic pour les interfaces configurées pour le routage à établissement de connexion à la demande (DDR). Si le numéroteur s'est correctement activé, le message Dialer state is data link layer up doit apparaître. Si la couche physique apparaît, le protocole de ligne est apparu, mais le protocole NCP (Network Control Protocol) ne l'a pas fait. Les adresses source et de destination du paquet qui a initié la numérotation sont affichées dans la ligne Motif de numérotation. Cette commande show affiche également la configuration du minuteur et le délai avant l'expiration de la connexion.

- show caller user username detail - Affiche les paramètres de l'utilisateur particulier, tels que l'adresse IP attribuée, les paramètres PPP et PPP, etc. Si votre version du logiciel Cisco IOS® ne prend pas en charge cette commande, utilisez la commande show user.

- show dialer map : affiche les mappages de numérotation dynamique et statique configurés. Cette commande peut être utilisée pour voir si une carte de numérotation dynamique a été créée. Vous ne pouvez pas acheminer les paquets sans mappage de numérotation.

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Ressources de dépannage

Utilisez les ressources de dépannage suivantes si nécessaire :

- Dépannage des appels du modem entrant - Pour le dépannage des échecs d'appels analogiques.

- PRI Async Modem Callin - Informations supplémentaires sur le dépannage des pannes d'appels analogiques.

- Dépannage des appels RNIS entrants - Pour le dépannage des échecs d'appels RNIS.

- PRI RNIS Callin - Informations supplémentaires sur le dépannage des échecs d'appels RNIS.

- Tests de bouclage des lignes T1/56K : pour vérifier que le port T1 du routeur fonctionne correctement.

Dépannage des commandes

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

- debug dialer : affiche les informations de débogage DDR sur les paquets reçus sur une interface de numérotation. Ces informations peuvent aider à s'assurer qu'il y a un trafic intéressant qui peut utiliser l'interface de numérotation.

- debug isdn q931 - Affiche la configuration des appels et le démontage de la connexion réseau RNIS (couche 3).

- debug modem : affiche l'activité de la ligne du modem sur un serveur d'accès. Le résultat indique quand la ligne du modem change d'état.

- debug modem csm : commande EXEC permettant de résoudre les problèmes de CSM (Call Switching Module) sur les routeurs équipés de modems numériques internes. Avec cette commande, vous pouvez suivre la séquence complète de commutation des appels entrants et sortants.

- debug ppp negotiation - Affiche des informations sur le trafic et les échanges PPP lors de la négociation du protocole LCP (Link Control Protocol) et de l'authentification et du protocole NCP. Une négociation PPP réussie ouvre tout d'abord l'état LCP, puis procède à l'authentification, pour terminer par la négociation de NCP. Les paramètres de liaison multiple tels que l'unité MRRU (Maximum Receive Reconstructed Unit) sont établis lors de la négociation LCP.

- debug ppp authentication - Affiche les messages du protocole d'authentification PPP, y compris les échanges de paquets CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) et les échanges PAP (Password Authentication Protocol).

- debug ppp error : affiche les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

Informations connexes

- Configuration du routage DDR RNIS avec des profils de numéroteur

- Accès aux pages d'assistance technologique

- Outils et utilitaires - Cisco Systems

- Support et documentation techniques - Cisco Systems