Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Teoría Precedente

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración admite que usuarios remotos (por ejemplo, un usuario desde su casa o un empleado de viaje) se conecten a la red con un módem de marcación manual analógico mediante el protocolo V.90. Con un PC y un módem analógico, el usuario se conecta mediante PPP de acceso telefónico a una interfaz de velocidad básica (BRI) en un router Cisco 3640. Una BRI proporciona una conexión de módem de alta velocidad y cuesta menos que una Interfaz de velocidad primaria (PRI).

Nota: Sólo dos usuarios asíncronos pueden marcar en cada BRI a la vez debido a las limitaciones del canal en una BRI.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Esta configuración fue desarrollada y probada utilizando las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Cisco 3640

- Módulo de red BRI de Cisco (utilice uno de los siguientes):

- NM-4B-S/T - Módulo de red BRI ISDN de cuatro puertos, versión mínima 800-01236-03

- NM-4B-U - BRI ISDN de cuatro puertos con módulo de red NT-1 integrado versión mínima 800-01238-06

- NM-8B-S/T - Módulo de red BRI ISDN de ocho puertos, versión mínima 800-01237-03

- NM-8B-U: módulo de red BRI ISDN de ocho puertos con NT-1 integrado, versión mínima 800-01236-06

- Módulo de red de módem digital (utilice uno de los siguientes: NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM o NM-30DM)

- Tarjeta de interfaz LAN.

- Versión de software 12.0(2)XC de Cisco IOS

Para obtener más información sobre los requisitos mínimos de hardware y software (por ejemplo, números de pieza y números de revisión), vea la documentación Modem over ISDN BRI para el router Cisco 3640.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Teoría Precedente

Esta configuración utiliza una lista de usuarios locales para la seguridad de acceso en el router Cisco.

A continuación se muestran las secciones relevantes del resultado del comando show version con la versión del software Cisco IOS y las versiones del firmware del módem utilizadas para implementar esta configuración:

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

Utilice el comando show diag EXEC para determinar el tipo de hardware instalado en su router. El comando show diag muestra el número de versión y el número de parte de los módulos del hardware en el router. A continuación se muestra la sección relevante del ejemplo de salida del comando show diag EXEC:

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la herramienta de búsqueda de comandos de IOS

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

Cisco 3640

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter admite algunos comandos show y le permite ver un análisis de los resultados de este comando.

- show isdn stat – El estado debe ser:

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

Si la Capa 1 no está activa, es posible que el adaptador o puerto de cableado se dañe o no esté conectado. Si la capa 2 está en un estado de TEI_Assign, el router no se está comunicando con el switch.

- show line - Para mostrar los parámetros de las líneas. Utilice el comando show line para determinar qué líneas necesitan ser configuradas para el marcado.

- show users - Para mostrar el número de línea, el nombre de la conexión, el tiempo de inactividad y la ubicación del terminal.

- show diag – Para determinar el tipo de hardware instalado en el router.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug modem - Para observar la actividad de la línea del módem en un servidor de acceso.

- debug modem csm - Para depurar la máquina de estado de llamada utilizada para conectar llamadas en el módem.

- debug isdn Q931 - Para verificar las conexiones ISDN a medida que los usuarios marcan para ver lo que sucede con la llamada ISDN (por ejemplo, si se interrumpe la conexión).

Información Relacionada

- Modém a través de ISDN BRI para el router de Cisco 3640

- Configuración del Soporte del Módem y Otras Funciones Asíncronas

- Soporte Técnico - Cisco Systems