Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

¿Los PVC son unidireccionales?

Configuración

Comandos “show” y notas sobre la configuración

Especificación de los valores de entrada y salida en un router

Información Relacionada

Introducción

En topologías típicas de red de área ancha radial, el volumen de flujo de tráfico es asimétrico, donde la cantidad de tráfico que fluye al sitio remoto es mayor que el tráfico que proviene del sitio remoto. Estas configuraciones pueden beneficiarse del aprovisionamiento de un circuito virtual permanente (PVC) asimétrico, que utiliza diferentes valores de modelado de tráfico de velocidad de célula pico (PCR) y velocidad de célula sostenida (SCR) en los dos extremos de router de un PVC de velocidad de bits variable en tiempo no real (nrt-VBR).

El propósito de este documento es proporcionar una configuración de ejemplo para un PVC asimétrico. Tenga en cuenta que, si no se implementa correctamente en la red del switch ATM, el extremo más lento del PVC puede experimentar errores de verificación de redundancia cíclica (CRC), lo que puede afectar al rendimiento.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

¿Los PVC son unidireccionales?

Una conexión virtual ATM consta de dos subenlaces unidireccionales. Si bien la conexión asigna el mismo identificador de ruta virtual (VPI)/identificador de canal virtual (VCI) en ambas direcciones, puede asignar diferentes cantidades de ancho de banda en cada dirección. Una conexión de este tipo se denomina asimétrica.

Configuración

Esta configuración de ejemplo en el switch ATM LS1010 utiliza dos routers con valores PCR=SCR únicos:

- Sitio central: 7 MB PCR=SCR, conectado al puerto LS1010 0/0/0

- Sitio remoto—3.5 MB PCR=SCR, conectado a LS1010 puerto 1/0/0

Configuración LS1010

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

Comandos “show” y notas sobre la configuración

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm connection-traffic-table: los switches ATM de campus de Cisco almacenan los parámetros de tráfico para cada conexión en una tabla independiente de valores de fila de tabla de tráfico de conexión (CTTR). Primero configure los valores de parámetros de tráfico y asigne un número de índice a la hilera de la tabla CTTR. Ejecute el siguiente comando para ver estas filas CTTR:

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- El comando atm pvc acepta los parámetros tx-cttr y rx-cttr para cada tramo del VC. Entonces, ¿en qué dirección se encuentra la transmisión y en qué dirección se encuentra la recepción? La vista se centra en el switch-fabric. En otras palabras, rx está dentro del entramado del switch que proviene de la interfaz y tx está fuera del entramado del switch y va hacia la interfaz.

- Hay varias maneras de alcanzar el mismo resultado de modelado de tráfico. En otras palabras, estos comandos son equivalentes:

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- Ejecute el comando show atm vc interface x/y/z vpi vci para confirmar los parámetros asimétricos de la conexión.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- Si no se implementa correctamente, la interfaz receptora más lenta puede experimentar caídas de entrada. Específicamente, el PA-A3 asigna un subconjunto de las memorias intermedias de recepción totales a un VC, en función de sus valores de modelado de tráfico. Si un VC recibe más paquetes que los que espera debido a un VC asimétrico implementado incorrectamente, estos paquetes obtienen búfers llenos. El router debe descartar los paquetes subsiguientes e incrementa el contador InPktDrops en la salida show atm vc. Si su PVC registra InPktDrops, verifique la configuración de modelado de tráfico en la red del switch ATM y en ambos extremos del router.

- Los módulos de red OC-3 y DS-3 para las series 2600 y 3600 usan una arquitectura diferente. Estos módulos no colocan una cuota en el número de memorias intermedias de recepción asignadas a un VC y, por lo tanto, no deberían informar las caídas de entrada si el VC no está configurado correctamente en la red ATM.

Especificación de los valores de entrada y salida en un router

Una interfaz de router ATM utiliza protocolos de señalización como Q.2931 para establecer un circuito virtual conmutado (SVC). Los protocolos de señalización comienzan el proceso SVC enviando un mensaje de CONFIGURAR que incluye elementos de información múltiple. (IEs). El propósito de los IE es comunicar las características de la conexión.

El IE del descriptor de tráfico negocia los parámetros de tráfico de una conexión, incluidos los PCR de reenvío y retroceso, los SCR de reenvío y retroceso y el tamaño máximo de ráfaga (MBS) de reenvío y retroceso. Cuando se configura SVC en una interfaz de router ATM, el comando vbr-nrt acepta los parámetros de entrada pcr, entrada scr y entrada mbs. La sintaxis completa del comando es la siguiente:

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

En el siguiente ejemplo, se especifica una PCR de salida y SCR de 5 MB, así como una PCR de entrada y SCR de 2,5 MB.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Al especificar los parámetros de tráfico para un PVC, observe que la misma instrucción de configuración vbr-nrt no ofrece la opción de configurar estos valores ya que el VC no está realizando ninguna señalización.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

Información Relacionada

- Páginas de soporte de la tecnología ATM

- Soporte de Tecnología de Administración de Tráfico ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems