Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für ISDN Basic Rate Interface (BRI) und zeigt das Verhalten des Cisco Routers in Bezug auf den Verhandlungsprozess für TEI (Terminal Endpoint Identifier).

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS? Softwareversion 12.2(6).

- Alle Hardwareplattformen.

Hinweis: Der Befehl isdn tei-negotiation wurde in Cisco IOS Software Releases 12.2(6) und 12.2(6)T eingeführt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

In einigen europäischen Ländern (z. B. Belgien und Holland) ist die gängige Praxis, dass die Telefongesellschaft (Telefone Company, Telco) ISDN Layer 1 trennt, wenn die BRI-Leitung aus Gründen der Energieeinsparung seit einem bestimmten Zeitraum nicht aktiv ist. Diese Alternativen sind möglich:

- Bereits zugewiesene TEIs können erhalten bleiben, wenn das Flapping für Layer 1 aufhört zu flattern.

- Die Cisco IOS Software kann so konfiguriert werden, dass die TEI jedes Mal neu ausgehandelt werden, wenn Layer-1-Flaps auftreten.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

In diesem Beispiel verwenden wir zwei Cisco 2500-Router mit BRI-Leitungen.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Fesseln

- Krimson

Fesseln

kevin#show running-config

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

hostname kevin

!

username krimson password

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer rotary-group 1

dialer-group 1

isdn switch-type basic-net3

isdn tei-negotiation preserve

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer1

ip address 10.9.8.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer map ip 10.9.8.1 name krimson 027208196

dialer-group 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password

login

!

end

Krimson

krimson#show running-config

!

version 12.2

!

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname krimson

!

username kevin password

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer1

ip address 10.9.8.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

no keepalive

dialer in-band

dialer map ip 10.9.8.2 name kevin 027202094

dialer-group 1

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password

login

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- isdn status??? zeigt den Status aller ISDN-Schnittstellen an.

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- TEI is removed

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x3

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 10

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

- debug isdn q921??? zeigt die Datenverbindungsschicht (Layer 2)-Zugriffsverfahren an, die auf dem Router auf dem D-Kanal (LAPD) seiner ISDN-Schnittstelle durchgeführt werden.

- debug isdn q931???Zeigt Informationen zum Einrichten und Beenden von ISDN-Netzwerkverbindungen (Layer 3) zwischen dem lokalen Router (Benutzerseite) und dem Netzwerk an.

- debug isdn events??? zeigt ISDN-Ereignisse, die auf Benutzerseite (auf dem Router) der ISDN-Schnittstelle auftreten.

- debug bri???Zeigt Debugging-Informationen über ISDN BRI-Routing-Aktivitäten an.

Hier ist die Debug-Ausgabe für Kevin:

kevin#

*Mar  1 03:04:14.235: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:04:14.235: BRI: write_sid: scp = 80, wrote = 93

*Mar  1 03:04:14.239: BRI0: DEACTIVATED, state F1, event LSD

*Mar  1 03:04:14.243: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 1B

*Mar  1 03:04:14.243: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 20

*Mar  1 03:04:14.243: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:04:14.247: BRI: write_sid: scp = A0, wrote = 93

*Mar  1 03:04:14.247: BRI0: DEACTIVATED, state F3, event AP

*Mar  1 03:04:14.251: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 3

*Mar  1 03:04:14.255: ISDN BR0: Recvd MPH_IIC_IND from L1

*Mar  1 03:04:14.263: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:04:14.263: BRI: write_sid: scp = E0, wrote = 93

*Mar  1 03:04:14.267: BRI0: PENDING, state F7, event AI

*Mar  1 03:04:14.267: BRI: Received activation indication.

*Mar  1 03:04:14.271: Flush all frames in the queue if any

*Mar  1 03:04:14.275: ISDN BR0: L1 is IF_ACTIVE

*Mar  1 03:04:14.275: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 4, Old State = 4

*Mar  1 03:04:14.279: ISDN BR0: Incoming call id = 0x0030, dsl 0

*Mar  1 03:04:14.319: ISDN BR0: TX -> IDREQ ri=65279 ai=127

*Mar  1 03:04:14.323: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.355: ISDN BR0: RX <- IDASSN ri=65279 ai=66

*Mar  1 03:04:14.375: ISDN BR0: TX -> SABMEp c/r=0 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:04:14.379: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.399: ISDN BR0: RX <- UI c/r=1 sapi=0 tei=127

i=0x08011C05A1040288901801896C0A218332373230383139367009A13237323032303934

*Mar  1 03:04:14.435: SETUP pd = 8  callref = 0x1C

*Mar  1 03:04:14.443:   Sending Complete

*Mar  1 03:04:14.443:   Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  1 03:04:14.451:   Channel ID i = 0x89

*Mar  1 03:04:14.455:   Calling Party Number i = 0x21, 0x83,

'27208196', Plan:ISDN, Type:National

*Mar  1 03:04:14.475:   Called Party Number i = 0xA1, '27202094',

Plan:ISDN, Type:National

*Mar  1 03:04:14.495: ISDN BR0: RX <- UAf c/r=0 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:04:14.503: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66

changed to up

*Mar  1 03:04:14.515: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=35) :

*Mar  1 03:04:14.515: 5 1 9C 90 A1 4 2 88 90 18 1 89 6C A 21 83 32 37 32 30

38 31 39 36 70 9 A1 32 37 32 30 32 30 39 34

*Mar  1 03:04:14.527:

*Mar  1 03:04:14.531: ISDN BR0: Incoming call id = 0x0031, dsl 0

*Mar  1 03:04:14.535: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31

HOST_INCOMING_CALL

*Mar  1 03:04:14.543: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: (non-POTS) DATA

*Mar  1 03:04:14.543: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: (1) call_type = DATA

*Mar  1 03:04:14.547: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: voice_answer_data =

FALSE call type is DATA

*Mar  1 03:04:14.551: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from 27208196

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  1 03:04:14.551: ISDN BR0: Event: Accepting the call id 0x31

*Mar  1 03:04:14.555: ISDN BR0: RM returned call_type 0 resource type 0

response 1

*Mar  1 03:04:14.559: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=9) :

*Mar  1 03:04:14.563: 7 0 1 0 31 3 18 1 89

*Mar  1 03:04:14.567:

*Mar  1 03:04:14.575: ISDN BR0: isdn_send_connect(): msg 4, call id 0x31,

ces 1 bchan 0, call type DATA

*Mar  1 03:04:14.579: BRI: enable channel B1

*Mar  1 03:04:14.579: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar  1 03:04:14.591: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:04:14.595: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=6) :

*Mar  1 03:04:14.599: 4 0 1 0 31 0

*Mar  1 03:04:14.603:

*Mar  1 03:04:14.615: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=0 nr=0

i=0x08019C02180189

*Mar  1 03:04:14.627: CALL_PROC pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:04:14.631: Channel ID i = 0x89

*Mar  1 03:04:14.639: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.663: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:14.675: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=1 nr=0

i=0x08019C07

*Mar  1 03:04:14.679: CONNECT pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:04:14.687: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.711: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:15.567: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi=0 tei=66 ns=0 nr=2

i=0x08011C0F

*Mar  1 03:04:15.575: CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x1C

*Mar  1 03:04:15.595: ISDN BR0: TX -> RRr sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:15.595: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:15.619: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=4) :

*Mar  1 03:04:15.619: F 1 9C 92

*Mar  1 03:04:15.623:

*Mar  1 03:04:15.627: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31 HOST_CONNECT

*Mar  1 03:04:15.631: BRI: enable channel B1

*Mar  1 03:04:15.631: ISDN BR0: Event: Connected to 27208196 on B1 at 64 Kb/s

*Mar  1 03:04:16.223: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar  1 03:04:17.187: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar  1 03:04:20.591: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

027208196 krimson

*Mar  1 03:04:25.591: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:25.595: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:25.615: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

1 Active Layer 3 Call(s)

CCB:callid=31, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA

Active dsl 0 CCBs = 1

The Free Channel Mask:  0x80000002

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 10

Total Allocated ISDN CCBs = 1

kevin#

*Mar  1 03:04:35.623: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:35.627: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:35.647: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:45.655: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:45.659: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:45.679: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:55.683: ISDN BR0: RX <- RRp sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:55.691: ISDN BR0: TX -> RRf sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:55.695: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:05.691: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:05.695: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:05.715: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:15.724: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:15.728: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:15.748: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:25.756: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:25.760: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:25.780: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:35.788: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:35.792: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:35.812: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:45.820: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:45.824: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:45.844: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:55.852: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:55.856: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:55.880: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:05.888: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:06:05.892: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:05.912: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:15.920: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:06:15.924: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:15.944: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:17.024: BR0:1 DDR: idle timeout

*Mar  1 03:06:17.028: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar  1 03:06:17.028: ISDN BR0: Event: Hangup call to call id 0x31

*Mar  1 03:06:17.032: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:17.032: ISDN BR0: process_disconnect(): call id 0x31, call

type is DATA, b_idb 0x230B74, ces 1, cause Normal call clearing(0x10)

*Mar  1 03:06:17.040: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1  disconnected

from 27208196 krimson, call lasted 122 seconds

*Mar  1 03:06:17.048: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:06:17.052: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=13) :

*Mar  1 03:06:17.052: 5 0 1 0 31 3 8 1 90 8 2 80 90

*Mar  1 03:06:17.056:

*Mar  1 03:06:17.072: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=2 nr=1

i=0x08019C4508028090

*Mar  1 03:06:17.084:     DISCONNECT pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:06:17.088:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  1 03:06:17.096: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:17.124: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=3

*Mar  1 03:06:17.556: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi=0 tei=66 ns=1 nr=3

i=0x08011C4D

*Mar  1 03:06:17.564:     RELEASE pd = 8  callref = 0x1C

*Mar  1 03:06:17.580: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=4) :

*Mar  1 03:06:17.584: 4D 1 9C 97

*Mar  1 03:06:17.584:

*Mar  1 03:06:17.592: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31

HOST_DISCONNECT_ACK

*Mar  1 03:06:17.596: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:06:17.600: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA

*Mar  1 03:06:17.604: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:17.604: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

down

*Mar  1 03:06:17.612: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar  1 03:06:17.616: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31

HOST_DISCONNECT_ACK

*Mar  1 03:06:17.620: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:06:17.624: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA

*Mar  1 03:06:17.628: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:17.636: ISDN BR0: TX -> RRr sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:17.640: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:17.644: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=3 nr=2

i=0x08019C5A

*Mar  1 03:06:17.652: RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:06:17.660: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:17.684: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=4

*Mar  1 03:06:18.940: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to down

*Mar  1 03:06:27.693: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:27.697: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:27.717: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=4

*Mar  1 03:06:32.781: ISDN BR0: RX <- DISCp c/r=1 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:06:32.785: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66

changed to down

*Mar  1 03:06:32.793: ISDN BR0: TX -> UAf c/r=1 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:06:32.797: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

!--- ISDN Layer 2 is disconnected

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x3

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 10

Total Allocated ISDN CCBs = 0

kevin#

*Mar  1 03:06:42.881: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:06:42.885: BRI: write_sid: scp = 90, wrote = 93

*Mar  1 03:06:42.885: BRI0: ACTIVATED, state F2, event DI

*Mar  1 03:06:42.889: BRI: T4 timer started DEACT timer expired

*Mar  1 03:06:43.493: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:06:43.493: BRI: write_sid: scp = 90, wrote = 93

*Mar  1 03:06:43.497: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 1

*Mar  1 03:06:43.497: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 0

*Mar  1 03:06:43.501: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 0, Old State = 4

*Mar  1 03:06:43.505: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:43.505: BRI: disable channel B2

*Mar  1 03:06:43.509: ISDN BR0: Physical layer is IF_DOWN

!--- ISDN Layer 1 deactivated due to no calls on BRI

*Mar  1 03:06:43.509: ISDN BR0: Shutting down ME

*Mar  1 03:06:43.513: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

!--- TEI is preserved due to used configuration

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x3

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 11

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für Technologien aufrufen

- Technischer Support - Cisco Systems