Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Zugehörige Produkte

Konventionen

Konfigurieren

Informationen zu BRI-Switchtypen

PRI-Switchtyp und Service-Informationen

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Ressourcen zur Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument behandelt australische ISDN-Probleme. Es enthält Beispielkonfigurationen und Informationen zu verschiedenen BRI- und PRI-Diensten, die vom Telco abgerufen werden können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- oder Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Zugehörige Produkte

Diese Konfiguration kann auf jedem Router mit BRI- oder PRI-Schnittstelle verwendet werden.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Informationen zu BRI-Switchtypen

BRIs in Australien benötigen keine Serviceprofil-IDs (SPIDs).

Es gibt zwei ISDN-Switch-Typen, die verwendet werden können:

- basic-net3 - Derzeit am häufigsten verwendet.

- basic-ts013 - Für ältere ISDN-Switches wie MicroLink.

PRI-Switchtyp und Service-Informationen

In Australien können zwei Switch-Typen verwendet werden:

- primary-net5 - Derzeit am häufigsten verwendete ("Onramp").

- primary-ts015: Für ältere ISDN-Switches wie MacroLink.

Mit PRI werden außerdem zahlreiche Services bereitgestellt:

- 10 B-Kanäle (10 × 64 Kbit/s) - Wird häufig als ONRAMP 10 mit Primary-net5 bezeichnet.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-10,16

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 20 B-Kanäle (20 × 64 Kbit/s) - Wird häufig als ONRAMP 20 mit Primary-net5 bezeichnet.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 30 B-Kanäle (30 × 64 Kbit/s) - Wird häufig als ONRAMP 30 mit Primary-net5 bezeichnet.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

Dieses Dokument zeigt die Konfiguration für ISDN in Australien. Die erste Konfiguration ist ein BRI, die nächsten beiden dienen PRI.

- BRI mit einem Basic-net3-Switch-Typ

- PRI mit Primary-NET5 Switch-Typ

- PRI 20 B-Kanäle für die analoge Einwahl in Cisco Mica Modems

BRI mit einem Basic-net3-Switch-Typ

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile 1 !--- via dialer pool to dial out.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

PRI mit Primary-NET5 Switch-Typ

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a !--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out.

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-net5

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

PRI 20 B-Kanäle für die analoge Einwahl in Cisco Mica Modems

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to terminate up to 20 modem calls !--- even though we have 30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-channels.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming voice-modem

ppp authentication chap pap

!

interface Group-Async 1

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

ppp authentication chap pap

async mode dedicated

peer default ip pool swim

group-range 1 30

!

ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20

!

line 1 30

modem inout

transport input all

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

- show isdn status - Stellt sicher, dass der Router ordnungsgemäß mit dem ISDN-Switch kommuniziert. Überprüfen Sie in der Ausgabe, ob der Layer-1-Status AKTIV ist und ob der Layer-2-Status "Status" = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED" angezeigt wird. Dieser Befehl zeigt auch die Anzahl der aktiven Anrufe an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Befehls show isdn status für die BRI-Fehlerbehebung.

- show dialer [Schnittstellentyp number] - Zeigt allgemeine Diagnoseinformationen für Schnittstellen an, die für DDR (Dial-on-Demand Routing) konfiguriert sind. Wenn der Dialer richtig eingeschaltet wurde, ist der Status Dialer die Meldung "Data Link Layer up" (Sicherungsschicht-up). Wenn eine physische Ebene angezeigt wird, wurde das Verbindungsprotokoll gestartet, das Network Control Protocol (NCP) jedoch nicht. Die Quell- und Zieladressen des Pakets, das das Wählen initiiert hat, werden in der Zeile Wählgrund angezeigt. Dieser Befehl show zeigt auch die Konfiguration des Timers und die Zeit vor dem Timeout der Verbindung an.

- Details zum Benutzernamen des Anrufers anzeigen - Zeigt Parameter für den jeweiligen Benutzer an, z. B. die zugewiesene IP-Adresse, PPP- und PPP-Paketparameter usw. Wenn Ihre Version der Cisco IOS®-Software diesen Befehl nicht unterstützt, verwenden Sie den Befehl show user.

- show dialer map - Zeigt konfigurierte dynamische und statische Dialer-Karten an. Mit diesem Befehl kann überprüft werden, ob eine dynamische Dialerzuordnung erstellt wurde. Pakete können nur über eine Wählkarte weitergeleitet werden.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration.

Ressourcen zur Fehlerbehebung

Verwenden Sie bei Bedarf die folgenden Ressourcen zur Fehlerbehebung:

- Fehlerbehebung bei eingehenden Modemanrufen - Zur Fehlerbehebung bei Anrufen mit Analogfunktion.

- PRI Async Modem Callin: Zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung bei Analog Call Failure.

- Fehlerbehebung bei eingehenden ISDN-Anrufen - Zur Fehlerbehebung bei ISDN-Anrufen.

- PRI ISDN Callin - Zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung bei ISDN-Anrufausfällen.

- Loopback-Tests für T1/56K-Leitungen - So überprüfen Sie, ob der T1-Port des Routers ordnungsgemäß funktioniert.

Befehle zur Fehlerbehebung

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

- debug dialer (Debug-Dialer): Zeigt Informationen zum DDR-Debuggen über die auf einer Dialer-Schnittstelle empfangenen Pakete an. Diese Informationen können helfen, sicherzustellen, dass es interessanten Datenverkehr, der die Dialer-Schnittstelle verwenden kann.

- debug isdn q931 - Zeigt die Einrichtung und das Beenden der ISDN-Netzwerkverbindung (Layer 3) an.

- debug modem: Zeigt die Aktivität der Modemleitung auf einem Zugriffsserver an. Die Ausgabe zeigt an, wann die Modemleitung ihren Status ändert.

- debug modem csm: Ein EXEC-Befehl zur Fehlerbehebung bei CSM-Problemen (Call Switching Module) auf Routern mit internen digitalen Modems. Mit diesem Befehl können Sie die gesamte Abfolge der Umschaltung von ein- und ausgehenden Anrufen verfolgen.

- debug ppp negotiation: Zeigt Informationen über den PPP-Datenverkehr und den Austausch während der Aushandlung von Link Control Protocol (LCP) und Authentifizierung sowie NCP an. Eine erfolgreiche PPP-Aushandlung öffnet zuerst den LCP-Status, authentifiziert sich dann, und schließlich wird NCP ausgehandelt. Während der LCP-Aushandlung werden mehrere Link-Parameter wie die Maximum Receive Reconstructed Unit (MRRU) festgelegt.

- debug ppp authentication - Zeigt Meldungen des PPP-Authentifizierungsprotokolls an, darunter CHAP-Paketaustausch (Challenge Handshake Authentication Protocol) und PAP-Austausch (Password Authentication Protocol).

- debug ppp error (ppp-Fehler debuggen): Zeigt Protokollfehler und Fehlerstatistiken an, die mit der Verhandlung und dem Betrieb einer PPP-Verbindung verknüpft sind.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von ISDN DDR mit Dialer-Profilen

- Support-Seiten für Technologien aufrufen

- Tools und Dienstprogramme - Cisco Systems

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems