المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

ملخص التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين اتصال PPP من الخلف إلى الخلف. باستخدام هذا التكوين، يمكنك التحقق من أن الاتصال والأجهزة لديك تعمل بشكل صحيح، بل يمكنك إستخدام توجيه IP لبعض الاختبار.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- ينطبق هذا التكوين على جميع إصدارات برنامج Cisco IOS®.

- يتم توصيل جانب DCE باستخدام كبل WAN DCE.

- يتم توصيل جانب DTE بكبل WAN DTE.

لمزيد من المعلومات حول كابلات WAN DCE أو DTE، ارجع إلى وثائق الكبلات التسلسلية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملخص التكوين

في هذا التكوين، يستخدم الموجه 1 كبل V35-MT (مرجع Cisco هو CAB-V35MT)، ويستخدم الموجه 2 كبل V35-FC (مرجع Cisco هو CAB-V35FC). هذا يعني أن الساعة يتم توفيرها بواسطة الموجه 2. يتم إستخدام معدل ساعة يبلغ 64000 بت في الثانية من خلال إصدار الأمر معدل الساعة 64000 تحت الواجهة التسلسلية 0.

ملاحظة: بمجرد تكوين هذا الأمر، فإنه يظهر في التكوين بمعدل الساعة 64000. والآن أصبح كل من الكابلين متصلا بالآخر.

يتم تكوين واجهات الإيثرنت من خلال إصدار الأمر no keepalive. بهذه الطريقة، ليس من الضروري توصيلها بشبكة LAN من أجل تشغيلها وتنشيطها. يتيح لك إستخدام مسار ثابت على كل موجه إمكانية إختبار اتصال عنوان IP الخاص بواجهة إيثرنت للموجه 2، باستخدام عنوان IP الخاص بواجهة إيثرنت للموجه 1 (أو الجهة الأخرى المستديرة). مما لا شك فيه أن هذا مفيد في بيئة الاختبار.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستند هذا المستند إلى التكوين التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه 1

- الموجه 2

الموجه 1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

الموجه 2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router2

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

no fair-queue

clock rate 64000

!

ip classless

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- قم بإصدار الأمر show controllers للتحقق من الكبل ومعدل الساعة:

ما يلي هو مخرجات الأمر show controllers:

Router1#show controllers serial 0 | i V.35

buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable

Router1#

- قم بإصدار الأمر show interfaces serial 0 للتحقق من إرسال الحزم واستقبالها (راجع إدخال الحزم، إخراج الحزم، معدل الإدخال5 دقيقة، ومعدل الإخراج لمدة 5 دقائق. للحصول على معلومات حول التضمين المستخدم، راجع عملية التضمين PPP.

ما يلي هو مخرجات الأمر show interfaces serial 0:

Router1#show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:07:53

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/5/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

155 packets input, 55066 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

168 packets output, 60037 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

Router1#

- لإنشاء إختبار اتصال على 10.2.0.2 باستخدام عنوان IP 10.2.0.1، يمكنك إصدار الأمر ping:

التالي هو مخرجات الأمر ping:

Router1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.0.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.0.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.0.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.0.1 !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms Router1#

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show controllers— يعرض الكبل ومعدل الساعة.

- show interfaces serial 0— يتحقق من إرسال الحزم واستقبالها.

- ping—يستخدم لاختبار اتصال الأجهزة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- المزيد من التلميحات التقنية لشبكة WAN

- الدعم الفني - Cisco Systems