المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إخراج تصحيح الأخطاء

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل يشكل معطيات عبر صوت (DoV) يستعمل ال isdn قادم صوت معطيات والمتصل صوت أمر.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS® الإصدار 11.3 أو إصدار أحدث من Cisco.

- يمكنك إستخدام أي موجه مع واجهة ISDN. على أي حال، يجب عليك التأكد من أن شركة تيلكو تدعم دوف، وأنه لن يكون هناك فساد في البيانات

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

النظرية الأساسية

تسمح لك البيانات عبر الصوت (DOV) بإرسال البيانات عبر مكالمة صوتية باستخدام سطر ISDN. يمكن أن يدعم سطر ISDN كلا من مكالمات البيانات والمكالمات الصوتية. عادة ما يستخدم كلا الموجهين اللذين يتواصلان مع خطوط ISDN مكالمات البيانات (64 كيلوبت/ثانية أو 56 كيلوبت/ثانية). من المتوقع إنشاء المكالمات الصوتية عبر الهاتف أو الفاكس. كما يمكن إنشاء المكالمات الصوتية بواسطة جهاز متصل بمودم تناظري (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر يتصل باستخدام خط خدمة هاتف قديم عادي [POTS]).

في بعض الظروف، قد يكون المستخدم مهتما بتوصيل موجهين بالمكالمات الصوتية باستخدام خطوط ISDN، وخاصة عند الأخذ في الاعتبار فرق السعر بين مكالمة البيانات والنداء الصوتي. تتضمن خطوط ISDN بشكل عام رسوم لكل مكالمة (محلية، وطويلة المدى، ودولية).

في بعض الحالات، يكون سعر المكالمات الصوتية أقل من سعر مكالمات البيانات. لكي تكون الموجهات قادرة على الاتصال باستخدام المكالمات الصوتية بين خطين من خطوط ISDN، يلزم التكوين الحذر لجعل الموجهات تدرك أنه يلزم بدء المكالمات كمكالمات صوتية وأنه يجب معالجة المكالمات الصوتية الواردة كمكالمات بيانات. على الجانب الصادر (الاتصال)، أستخدم الخيار فئة الخريطة لتعريف المكالمات كمكالمات صوتية:

اسم المتصل لفئة الخريطة

الاتصال الصوتي

تقوم فئة الخريطة هذه بتعريف سلوك ويجب تطبيقها على واجهات ISDN حيث يلزم هذا السلوك. هنا مثال على السلوك فئة الخريطة في أوامر سلسلة المتصل أو خريطة المتصل.

اسم المضيف لفئة خريطة المتصل لبروتوكول المتصل [بث] رقم الهاتف

فئة خريطة فئة رقم هاتف سلسلة المتصل

راجع وثائق برنامج Cisco IOS للحصول على الصياغة الكاملة لهذين الأوامر.

على الجانب الوارد (المستدعى)، أضف الأمر isdn incoming-voice data أسفل الواجهة المادية. تذكر أنه سيتم التعامل مع كافة المكالمات الصوتية الواردة على أنها مكالمات بيانات. إذا كنت تستخدم نظاما أساسيا يدعم مكالمات المودم على BRI، لا يمكنك تكوين واجهة معينة لدعم أي من الميزتين. يمكن لواجهة معينة معالجة المكالمات الصوتية كمكالمات مودم أو المكالمات الصوتية مثل مكالمات DOV، ولكن ليس كلتيهما.

ملاحظة: من الممكن تكوين واجهة معينة لمعالجة المكالمات الصوتية كإستدعاءات مودم أو مكالمات صوتية كمكالمات DOV. ومع ذلك، يتطلب هذا تكوين إدارة تجمع الموارد (RPM). لمزيد من المعلومات حول RPM، ارجع إلى المستند التالي: إدارة تجمع الموارد.

من المهم أن نفهم أن DOV لديه موثوقية محدودة. من المتوقع أن توفر مكالمة بين خطين من خطوط ISDN مسارا رقميا شاملا. إن المعدات والخطوط والمصادر الأخرى التي تستخدمها شركة الهاتف لإعداد البيانات والمكالمات الصوتية هي عادة نفسها. ولكن يمكن ان تكون مختلفة. نقل الصوت الرقمي أكثر مرونة من نقل البيانات. بالنسبة لمكالمات بيانات ISDN، تضمن شبكة الهاتف نقل البت على مسار رقمي 64 كيلوبت/ثانية أو 56 كيلوبت/ثانية. بالنسبة للمكالمات الصوتية، يمكن لشبكة الهاتف توجيه تدفق البت ومعالجته بطرق مختلفة دون التأثير على جودة الصوت، ولكن جميع البيانات تالفة عند إرسالها بهذه الطريقة. لذلك، لا يعمل DOV مع بعض خطوط ISDN. تحقق من أنه يمكن ل Telco معالجة مكالمات DOV قبل تكوين هذه الميزة، وإلا فقد ينجح إعداد الاستدعاء ولكن ستكون البيانات تالفة.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

الموجه 1

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname Router1

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default local

enable password somethingSecret

!

username Router2 password 0 open4me2

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.10.186.133 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI0

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer string 5556700 class DOV

! --- The router will use the map-class DOV when dialing this number ! --- The map-class named DOV is defined below

dialer load-threshold 5 outbound

dialer-group 1

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0

no ip http server

!

map-class dialer DOV

! --- map class named DOV is applied to the dialer string under ! --- the physical interface

dialer voice-call

! --- Outgoing call is treated as a voice call

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

الموجه 2

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname Router2

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default local

enable password somethingSecret

!

username Router1 password 0 open4me2

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.8.186.134 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI0

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer-group 1

isdn switch-type basic-5ess

isdn incoming-voice data

! --- Incoming voice calls will be treated as data calls ! --- An interface cannot accept modem calls and DOV calls without RPM

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.186.129

ip route 10.10.186.128 255.255.255.240 BRI0

no ip http server

dialer-list 1 protocol ip permit

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show isdn status - يجب أن تكون الحالة:

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

إذا كانت الطبقة 1 غير نشطة، فقد يكون محول الأسلاك أو المنفذ تالفا أو غير موصل. إذا كانت الطبقة 2 في حالة TEI_ASSIGN، فلن يكون الموجه يتحدث إلى المحول. راجع إستخدام الأمر show isdn status لاستكشاف أخطاء BRI وإصلاحها للحصول على مزيد من المعلومات حول إتصالات ISDN الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug dialer - لعرض معلومات تتعلق بسبب أي مكالمة. سيتم إستخدام هذا بشكل أساسي لتحديد ما إذا كان الموجه قد بدأ المكالمة.

- debug isdn q931 - للتحقق من إتصالات ISDN عند طلب المستخدمين معرفة ما يحدث مع إستدعاء ISDN (على سبيل المثال، إذا كان الاتصال قيد الإسقاط). يمكنك أيضا التأكد من غطاء الحامل (الذي يشير إلى ما إذا كانت المكالمة رقمية أو صوتية) من خرج تصحيح الأخطاء هذا.

- debug ppp nego - لمعرفة ما إذا كانت تفاصيل تفاوض PPP.

- debug ppp chap - للتحقق من المصادقة.

إخراج تصحيح الأخطاء

يظهر إخراج تصحيح الأخطاء التالي isdn q931 المكالمة المتصلة باستخدام DOV. Maui-soho-01 (العميل) dials maui-nas-08 (الخادم). لاحظ أن الحد الأقصى لحامل المكالمات يشير إلى أنها مكالمات صوتية، كما هو متوقع. تم تكوين MAUI-nas-08 لمعالجة المكالمات الصوتية الواردة كمكالمات بيانات (في مقابل مكالمات المودم) وتم توصيل المكالمة.

maui-soho-01#ping 10.8.186.134

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.8.186.134, timeout is 2 seconds:

Aug 17 15:48:12.523: ISDN BR0: TX ->  SETUP pd = 8  callref = 0x03

! --- Setup message for outgoing call

Aug 17 15:48:12.531:         Bearer Capability i = 0x8090A2

! --- Bearer Cap indicates that the call is a Voice call(u-law) ! --- An ISDN digital call would be indicated with 0x8890 (for 64k) ! --- or 0x8890218F (for 56k)

Aug 17 15:48:12.543:         Channel ID i = 0x83

Aug 17 15:48:12.550:         Keypad Facility i = '5556700'

Aug 17 15:48:12.908: ISDN BR0: RX <-  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x83

Aug 17 15:48:12.916:         Channel ID i = 0x89

Aug 17 15:48:12.927:         Locking Shift to Codeset 5

Aug 17 15:48:12.931:         Codeset 5 IE 0x2A  i = 0x808001038308,

'555-6700', 0x8001098001, '<'

Aug 17 15:48:13.130: ISDN BR0: RX <-  CONNECT pd = 8  callref = 0x83

! --- maui-nas-08 has accepted the call and responded with the ! --- CONNECT message

Aug 17 15:48:13.142:         Locking Shift to Codeset 5

Aug 17 15:48:13.150:         Codeset 5 IE 0x2A  i = 0x808001038308,

'555-6700', 0x8001098909, 'Connected', 0x80010B8001, '('

Aug 17 15:48:13.217: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up.

Aug 17 15:48:13.249: ISDN BR0: TX ->  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x03

Aug 17 15:48:14.372: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

Aug 17 15:48:19.185: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 5556700

تم الحصول على تصحيح الأخطاء التالي من MAUI-NAS-08 (الخادم). لاحظ ان غطاء الحامل يشير إلى ان المكالمة هي اتصال صوتي. تم تكوين NAS لمعالجة المكالمات الصوتية الواردة كمكالمات بيانات على تلك الواجهة.

maui-nas-08#

Aug 17 15:48:12.765: ISDN BR2/0: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x13

! --- Setup message for incoming call

Aug 17 15:48:12.765:         Bearer Capability i = 0x8090A2

! --- Bearer Cap indicates that the call is a Voice call(u-law) ! --- An ISDN digital call would be indicated with 0x8890 (for 64k) ! --- or 0x8890218F (for 56k)

Aug 17 15:48:12.765:         Channel ID i = 0x89

Aug 17 15:48:12.765:         Signal i = 0x40 - Alerting on - pattern 0

Aug 17 15:48:12.765:         Called Party Number i = 0xC1, '5556700',

Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)

Aug 17 15:48:12.765:         Locking Shift to Codeset 5

Aug 17 15:48:12.765:         Codeset 5 IE 0x2A  i = 0x808001038001118001, '<'

Aug 17 15:48:12.769: ISDN BR2/0: Event: Received a DATA call from

on B1 at 64 Kb/s

! --- The incoming voice call (on int bri 2/0) is treated as a data call ! --- This is configured (in interface config mode) using ! --- isdn incoming-voice data

Aug 17 15:48:12.769: ISDN BR2/0: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x93

Aug 17 15:48:12.773:         Channel ID i = 0x89

Aug 17 15:48:12.773: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/0:1, changed state to up

Aug 17 15:48:12.773: BR2/0:1 PPP: Treating connection as a callin

Aug 17 15:48:12.773: BR2/0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

Aug 17 15:48:12.773: BR2/0:1 LCP: State is Listen

Aug 17 15:48:13.073: ISDN BR2/0: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0x93

! --- The call is accepted and nas-08 responds with the CONNECT message

Aug 17 15:48:13.073:         Channel ID i = 0x89

Aug 17 15:48:13.121: ISDN BR2/0: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x13

! ---Output omitted

...

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems