المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل ISDN معدل قارن (BRI)، ويوضح cisco مسحاج تخديد سلوك مع in regard to النهاية معين (TEI) عملية تفاوض.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج Cisco IOS؟؟ برنامج الإصدار 12.2(6).

- كافة الأنظمة الأساسية للأجهزة.

ملاحظة: تم إدخال الأمر isdn tei-negotiation preserve في الإصدار 12.2(6) من البرنامج Cisco IOS Software و 12.2(6)T.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

وفي بعض البلدان الأوروبية (مثل بلجيكا وهولندا)، جرت العادة على أن تقوم شركة الهاتف (Telco) بقطع اتصال ISDN Layer1 عندما يكون خط BRI غير نشط لفترة معينة لأسباب تتعلق بتوفير الطاقة. هذه البدائل ممكنة:

- يمكن الحفاظ على علامات TEI التي تم تعيينها بالفعل بعد توقف رفرفة الطبقة 1.

- يمكن تكوين برنامج Cisco IOS software لإعادة التفاوض على TEI في كل مرة نقاط الوصول من الطبقة 1.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

في هذا المثال، نستخدم موجهات Cisco 2500 مع خطوط BRI.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- كيفن

- كريمسون

كيفن

kevin#show running-config

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

hostname kevin

!

username krimson password

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer rotary-group 1

dialer-group 1

isdn switch-type basic-net3

isdn tei-negotiation preserve

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer1

ip address 10.9.8.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer map ip 10.9.8.1 name krimson 027208196

dialer-group 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password

login

!

end

كريمسون

krimson#show running-config

!

version 12.2

!

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname krimson

!

username kevin password

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer1

ip address 10.9.8.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

no keepalive

dialer in-band

dialer map ip 10.9.8.2 name kevin 027202094

dialer-group 1

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password

login

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show isdn status؟؟؟يعرض حالة جميع واجهات ISDN.

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- TEI is removed

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x3

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 10

Total Allocated ISDN CCBs = 0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug isdn q921؟؟؟يعرض إجراءات الوصول إلى طبقة إرتباط البيانات (الطبقة 2) التي تحدث في الموجه على القناة D (LAPd) من واجهة ISDN الخاصة به.

- debug isdn q931؟؟يعرض معلومات حول إعداد المكالمات وإنهائها لاتصالات شبكة ISDN (الطبقة 3)، بين الموجه المحلي (جانب المستخدم) والشبكة.

- debug isdn events؟؟؟يعرض أحداث ISDN التي تحدث على جانب المستخدم (على الموجه) لواجهة ISDN.

- debug bri؟؟؟يعرض معلومات تصحيح الأخطاء على نشاط توجيه ISDN BRI.

فيما يلي إخراج تصحيح الأخطاء على Kevin:

kevin#

*Mar  1 03:04:14.235: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:04:14.235: BRI: write_sid: scp = 80, wrote = 93

*Mar  1 03:04:14.239: BRI0: DEACTIVATED, state F1, event LSD

*Mar  1 03:04:14.243: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 1B

*Mar  1 03:04:14.243: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 20

*Mar  1 03:04:14.243: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:04:14.247: BRI: write_sid: scp = A0, wrote = 93

*Mar  1 03:04:14.247: BRI0: DEACTIVATED, state F3, event AP

*Mar  1 03:04:14.251: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 3

*Mar  1 03:04:14.255: ISDN BR0: Recvd MPH_IIC_IND from L1

*Mar  1 03:04:14.263: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:04:14.263: BRI: write_sid: scp = E0, wrote = 93

*Mar  1 03:04:14.267: BRI0: PENDING, state F7, event AI

*Mar  1 03:04:14.267: BRI: Received activation indication.

*Mar  1 03:04:14.271: Flush all frames in the queue if any

*Mar  1 03:04:14.275: ISDN BR0: L1 is IF_ACTIVE

*Mar  1 03:04:14.275: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 4, Old State = 4

*Mar  1 03:04:14.279: ISDN BR0: Incoming call id = 0x0030, dsl 0

*Mar  1 03:04:14.319: ISDN BR0: TX -> IDREQ ri=65279 ai=127

*Mar  1 03:04:14.323: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.355: ISDN BR0: RX <- IDASSN ri=65279 ai=66

*Mar  1 03:04:14.375: ISDN BR0: TX -> SABMEp c/r=0 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:04:14.379: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.399: ISDN BR0: RX <- UI c/r=1 sapi=0 tei=127

i=0x08011C05A1040288901801896C0A218332373230383139367009A13237323032303934

*Mar  1 03:04:14.435: SETUP pd = 8  callref = 0x1C

*Mar  1 03:04:14.443:   Sending Complete

*Mar  1 03:04:14.443:   Bearer Capability i = 0x8890

*Mar  1 03:04:14.451:   Channel ID i = 0x89

*Mar  1 03:04:14.455:   Calling Party Number i = 0x21, 0x83,

'27208196', Plan:ISDN, Type:National

*Mar  1 03:04:14.475:   Called Party Number i = 0xA1, '27202094',

Plan:ISDN, Type:National

*Mar  1 03:04:14.495: ISDN BR0: RX <- UAf c/r=0 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:04:14.503: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66

changed to up

*Mar  1 03:04:14.515: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=35) :

*Mar  1 03:04:14.515: 5 1 9C 90 A1 4 2 88 90 18 1 89 6C A 21 83 32 37 32 30

38 31 39 36 70 9 A1 32 37 32 30 32 30 39 34

*Mar  1 03:04:14.527:

*Mar  1 03:04:14.531: ISDN BR0: Incoming call id = 0x0031, dsl 0

*Mar  1 03:04:14.535: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31

HOST_INCOMING_CALL

*Mar  1 03:04:14.543: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: (non-POTS) DATA

*Mar  1 03:04:14.543: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: (1) call_type = DATA

*Mar  1 03:04:14.547: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: voice_answer_data =

FALSE call type is DATA

*Mar  1 03:04:14.551: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from 27208196

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  1 03:04:14.551: ISDN BR0: Event: Accepting the call id 0x31

*Mar  1 03:04:14.555: ISDN BR0: RM returned call_type 0 resource type 0

response 1

*Mar  1 03:04:14.559: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=9) :

*Mar  1 03:04:14.563: 7 0 1 0 31 3 18 1 89

*Mar  1 03:04:14.567:

*Mar  1 03:04:14.575: ISDN BR0: isdn_send_connect(): msg 4, call id 0x31,

ces 1 bchan 0, call type DATA

*Mar  1 03:04:14.579: BRI: enable channel B1

*Mar  1 03:04:14.579: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar  1 03:04:14.591: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:04:14.595: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=6) :

*Mar  1 03:04:14.599: 4 0 1 0 31 0

*Mar  1 03:04:14.603:

*Mar  1 03:04:14.615: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=0 nr=0

i=0x08019C02180189

*Mar  1 03:04:14.627: CALL_PROC pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:04:14.631: Channel ID i = 0x89

*Mar  1 03:04:14.639: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.663: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:14.675: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=1 nr=0

i=0x08019C07

*Mar  1 03:04:14.679: CONNECT pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:04:14.687: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:14.711: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:15.567: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi=0 tei=66 ns=0 nr=2

i=0x08011C0F

*Mar  1 03:04:15.575: CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x1C

*Mar  1 03:04:15.595: ISDN BR0: TX -> RRr sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:15.595: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:15.619: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=4) :

*Mar  1 03:04:15.619: F 1 9C 92

*Mar  1 03:04:15.623:

*Mar  1 03:04:15.627: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31 HOST_CONNECT

*Mar  1 03:04:15.631: BRI: enable channel B1

*Mar  1 03:04:15.631: ISDN BR0: Event: Connected to 27208196 on B1 at 64 Kb/s

*Mar  1 03:04:16.223: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar  1 03:04:17.187: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar  1 03:04:20.591: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

027208196 krimson

*Mar  1 03:04:25.591: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:25.595: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:25.615: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

1 Active Layer 3 Call(s)

CCB:callid=31, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA

Active dsl 0 CCBs = 1

The Free Channel Mask:  0x80000002

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 10

Total Allocated ISDN CCBs = 1

kevin#

*Mar  1 03:04:35.623: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:35.627: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:35.647: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:45.655: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:45.659: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:04:45.679: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:55.683: ISDN BR0: RX <- RRp sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:04:55.691: ISDN BR0: TX -> RRf sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:04:55.695: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:05.691: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:05.695: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:05.715: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:15.724: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:15.728: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:15.748: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:25.756: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:25.760: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:25.780: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:35.788: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:35.792: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:35.812: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:45.820: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:45.824: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:45.844: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:05:55.852: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:05:55.856: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:05:55.880: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:05.888: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:06:05.892: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:05.912: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:15.920: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=1

*Mar  1 03:06:15.924: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:15.944: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:17.024: BR0:1 DDR: idle timeout

*Mar  1 03:06:17.028: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar  1 03:06:17.028: ISDN BR0: Event: Hangup call to call id 0x31

*Mar  1 03:06:17.032: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:17.032: ISDN BR0: process_disconnect(): call id 0x31, call

type is DATA, b_idb 0x230B74, ces 1, cause Normal call clearing(0x10)

*Mar  1 03:06:17.040: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1  disconnected

from 27208196 krimson, call lasted 122 seconds

*Mar  1 03:06:17.048: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:06:17.052: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=13) :

*Mar  1 03:06:17.052: 5 0 1 0 31 3 8 1 90 8 2 80 90

*Mar  1 03:06:17.056:

*Mar  1 03:06:17.072: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=2 nr=1

i=0x08019C4508028090

*Mar  1 03:06:17.084:     DISCONNECT pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:06:17.088:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  1 03:06:17.096: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:17.124: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=3

*Mar  1 03:06:17.556: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi=0 tei=66 ns=1 nr=3

i=0x08011C4D

*Mar  1 03:06:17.564:     RELEASE pd = 8  callref = 0x1C

*Mar  1 03:06:17.580: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=4) :

*Mar  1 03:06:17.584: 4D 1 9C 97

*Mar  1 03:06:17.584:

*Mar  1 03:06:17.592: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31

HOST_DISCONNECT_ACK

*Mar  1 03:06:17.596: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:06:17.600: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA

*Mar  1 03:06:17.604: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:17.604: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

down

*Mar  1 03:06:17.612: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar  1 03:06:17.616: ISDN BR0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x31

HOST_DISCONNECT_ACK

*Mar  1 03:06:17.620: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x230B74 bchan 2

is_isdn 1 Not a Pri

*Mar  1 03:06:17.624: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA

*Mar  1 03:06:17.628: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:17.636: ISDN BR0: TX -> RRr sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:17.640: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:17.644: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi=0 tei=66 ns=3 nr=2

i=0x08019C5A

*Mar  1 03:06:17.652: RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x9C

*Mar  1 03:06:17.660: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:17.684: ISDN BR0: RX <- RRr sapi=0 tei=66 nr=4

*Mar  1 03:06:18.940: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to down

*Mar  1 03:06:27.693: ISDN BR0: TX -> RRp sapi=0 tei=66 nr=2

*Mar  1 03:06:27.697: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

*Mar  1 03:06:27.717: ISDN BR0: RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=4

*Mar  1 03:06:32.781: ISDN BR0: RX <- DISCp c/r=1 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:06:32.785: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66

changed to down

*Mar  1 03:06:32.793: ISDN BR0: TX -> UAf c/r=1 sapi=0 tei=66

*Mar  1 03:06:32.797: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = E

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

!--- ISDN Layer 2 is disconnected

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x3

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 10

Total Allocated ISDN CCBs = 0

kevin#

*Mar  1 03:06:42.881: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:06:42.885: BRI: write_sid: scp = 90, wrote = 93

*Mar  1 03:06:42.885: BRI0: ACTIVATED, state F2, event DI

*Mar  1 03:06:42.889: BRI: T4 timer started DEACT timer expired

*Mar  1 03:06:43.493: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 92

*Mar  1 03:06:43.493: BRI: write_sid: scp = 90, wrote = 93

*Mar  1 03:06:43.497: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 1

*Mar  1 03:06:43.497: BRI: write_sid: scp = 0, wrote = 0

*Mar  1 03:06:43.501: ISDN BR0 EVENT: isdn_sw_cstate: State = 0, Old State = 4

*Mar  1 03:06:43.505: BRI: disable channel B1

*Mar  1 03:06:43.505: BRI: disable channel B2

*Mar  1 03:06:43.509: ISDN BR0: Physical layer is IF_DOWN

!--- ISDN Layer 1 deactivated due to no calls on BRI

*Mar  1 03:06:43.509: ISDN BR0: Shutting down ME

*Mar  1 03:06:43.513: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3

kevin#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

!--- TEI is preserved due to used configuration

I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x3

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 11

Total Allocated ISDN CCBs = 0

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems