المحتويات

المقدمة

أين يمكنني معرفة المزيد عن OAM؟

ما هو تنسيق خلية OAM؟

كيف يمكنني تكوين إدارة OAM PVC؟

لقد تم تكوين OAM-PVC باستخدام التعليمات البرمجية القديمة. بعد ترقية Cisco IOS إلى 12.0 يكون العديد من PVCs معطلا بسبب حالات فشل OAM. لماذا يحدث هذا؟

بالإضافة إلى الأمر show atm pvc، ما هي أوامر العرض الأخرى التي تعرض عدد خلايا OAM التي تم استقبالها وعدد عمليات إسقاط خلايا OAM؟

يعرض إخراج show atm pvc عداد إسترجاع مقطع OAM. هل تقوم واجهات موجه Cisco ATM بإرسال خلايا إسترجاع OAM للأجزاء؟

هل خلايا OAM محسوبة بواسطة الشاحن على PA-A3؟

في حالة إزدحام ATM PVC، هل سيتم إسقاط خلايا OAM؟

ما هي إصدارات دعم OAM من Cisco IOS®؟

هل تدعم وحدات Catalyst 5000 و 6000 ATM إدارة OAM PVC؟

قمت بتنفيذ الأمر "no" من النوع "oam-pvc manage" والآن أرى "oam-pvc manage 0" في التكوين الخاص بي. هل هناك مشكلة؟

هل تتوفر إدارة OAM على الدوائر الافتراضية المحولة (SVCs)؟

هل تدعم واجهات موجه Cisco إختبار اتصال OAM؟

كيف أنا يمكن OAM على ATM مفتاح مسحاج تخديد مثل المادة حفازة 8500 sery وال LS1010؟

هل يرسل جهاز Cisco ATM Edge مثل الموجه خلية RDI على خط الإرسال عندما يكتشف فقدان الإشارة في خط الاستقبال؟

أحتاج العميل الخاص بي إلى تكوين الأمر no atm oam intercept لتمرير حركة مرور مشفرة. لماذا قد يكون ذلك؟

إذا بدا أنني أواجه مشكلة مع OAM، ما هي أوامر العرض المستحسنة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها؟

ما هي بعض المسائل المعروفة المتعلقة بشركة OAM؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتناول هذا المستند الأسئلة المتداولة حول خلايا العمليات والإدارة والصيانة (OAM) لواجهات ATM.

س. أين يمكنني معرفة المزيد عن OAM؟

ألف - يحدد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية OAM في المواصفات رقم ITU-T I.610 .

س. ما هو شكل خلية OAM؟

أ. تتبع خلايا OAM التنسيق المحدد في مواصفات I.610.

يوضح الجدول التالي هذه الحقول.

الحقل

طول

الوصف

العنوان الرئيسي

5 بايت

معرف في معيار i.361 ITU-T. تستخدم تدفقات F5 قيمتي معرف نوع الحمولة (PTI) المحددتين مسبقا في رأس الخلية، بينما تستخدم تدفقات F4 قيمتي معرف فئة المورد (VCI) المحددتين مسبقا.

نوع الخلية

4 بت

يشير إلى وظيفة إدارة الخلية، مثل إدارة الأعطال أو إدارة الأداء أو التنشيط/إلغاء التنشيط.

نوع الدالة

4 بت

الإشارة إلى الوظيفة الفعلية التي تم تنفيذها بواسطة هذه الخلية ضمن نوع الإدارة المشار إليه بواسطة حقل نوع خلية OAM. على سبيل المثال، تعد خلايا إشارة التنبيه (AIS) ومؤشر الخلل عن بعد (RDI) نوعين من الوظائف داخل نوع خلية إدارة الأعطال.

حقل خاص للوظيفة

45 بايت

توفير نص الرسالة.

RSVD

6 بت

محجوز للاستخدام المستقبلي.

طراز CRC-10

10 بت

اكتشاف الأخطاء في جميع وحدات بت بخلاف حقل CRC نفسه.

وتبعا لنوع الخلية ونوع الوظيفة، تتبع خلايا OAM تنسيقا فريدا في جسم الخلية. تستخدم خلايا الاسترجاع التنسيق التالي.

يصف الجدول التالي محتوى هذه الحقول.

الحقل

الوصف

إشارة موقع الاسترجاع

يتم تعيين البت الأول من حقل 8-بت هذا على 0 أو 1 حسب الإتجاه. تم تعيين تدفق خلية الأوامر إلى 1، ويقوم الجهاز الوجهة بإرجاع خلية إستجابة ويقوم بتغيير البت إلى 0.

علامة الارتباط

مطابقة خلايا الأوامر الصادرة مع خلايا الاستجابة الواردة المقترنة.

معرف موقع الاسترجاع

لخلايا الأوامر الواردة، يحدد حقل معرف موقع الاسترجاع مقطع VC حيث يجب أن يقع الاسترجاع.

- All 1s - يمثل نقطة النهاية.

- AllS - ينطبق فقط على خلايا الاسترجاع القطاعية.

- 0x6a - "لا يتم إجراء أي إسترجاع."

- جميع القيم الأخرى - تشير إلى الموقع المحدد حيث يجب أن يقع الاسترجاع.

معرف المصدر

(إختياري) يحدد مصدر خلية الاسترجاع.

أستخدم الأمر debug atm oam-pkt على موجه محول Cisco ATM لالتقاط بروتوكول فك تشفير لخلايا OAM. يلتقط الإخراج التالي خلايا F5 الطرفية والقطعية الاسترجاعية المعروفة في QSAAL و ILMI VCs.

21:00:42: % Intf: 0/0/1 VPI: 0 VCI: 5 OAM: F5-END-LPBK

21:00:42: A0 00 00 05 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 1F FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

21:00:42: % OAM Pkt Sent

21:00:42: % Intf: 0/0/1 VPI: 0 VCI: 16 OAM: F5-END-LPBK

21:00:42: A0 00 00 10 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 1F FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

21:00:42: % OAM Pkt Sent

21:00:42: % Intf: 0/0/0 VPI: 0 VCI: 5 OAM: F5-SEG-LPBK

21:00:42: 80 00 00 05 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 0A FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

21:00:42: % OAM Pkt Sent

21:00:42: % Intf: 0/0/0 VPI: 0 VCI: 5 OAM: F5-END-LPBK

21:00:42: A0 00 00 05 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 1F FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

قام ITU-T بنشر أكثر من إصدار من مواصفات OAM. وتختلف هذه الإصدارات، التي تتضمن إصدار 1993 وتحديث 1999، في طول حقول معرف موقع الاسترجاع ومعرف المصدر ومساحة التعبئة. في الحالات النادرة، ستشهد الأجهزة التي تستخدم تنسيقات مختلفة مشاكل في قابلية التشغيل البيني.

طول حقل الإصدار 1993

1999 تحديث طول الحقل

علامة الارتباط

4

4

معرف موقع الاسترجاع

12

16

معرف المصدر

12

16

مساحة التعبئة

16

-

غير مستخدمة

-

8

محجوز / CRC

-

16

تقوم موجهات Cisco بتنفيذ تنسيق 1993. يستخدم Catalyst 8540s إصدار 1999 والخلايا المستلمة للحلقة باستخدام تنسيق 1993. قام معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCds68007 (العملاء المسجلون فقط) بتنفيذ خيار على موجهات Cisco لبدء خلايا OAM في تنسيق 1999.

س. كيف يمكنني تكوين إدارة OAM PVC؟

a. لتكوين إدارة OAM PVC، ما عليك سوى إضافة الأمر "oam-pvc manage" أسفل تكوين PVC في تكوين نمط PVC الجديد. يتوفر هذا الخيار على الإصدار 12.0 من Cisco IOS والإصدارات الأحدث. لمزيد من التكوين التفصيلي، الرجاء القراءة باستخدام OAM لإدارة PVC.

س. لدي OAM-PVC تتم إدارته باستخدام كود قديم. بعد ترقية Cisco IOS إلى 12.0 يكون العديد من PVCs معطلا بسبب حالات فشل OAM. لماذا يحدث هذا؟

a. في إصدارات برامج Cisco IOS® السابقة، يمكن تكوين إدارة OAM ولكن لن تأخذ PVC والواجهة إلى أسفل في حالة حدوث فشل. لذلك، لم تعمل بشكل صحيح. في Cisco IOS 12.0 والإصدارات الأحدث، سينخفض PVC إذا كان هناك فشل OAM. هذا هو السلوك المتوقع.

س. بالإضافة إلى الأمر show atm pvc، ما هي أوامر العرض الأخرى التي تعرض عدد خلايا OAM التي تم استقبالها وعدد عمليات إسقاط خلايا OAM؟

أ. يحصي الموجه خلايا OAM و AIS و RDI في عدادات حزم الإدخال التالية.

- show atm interface atm - راجع عداد "input"، الذي يقوم بتسجيل حزم الإدخال غير السريعة التبديل.

7200-1.3#show atm interface atm 6/0

Interface ATM6/0:

AAL enabled:  AAL5 , Maximum VCs: 4096, Current VCCs: 16

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4528

PLIM Type: DS3 - 45000Kbps, Framing is C-bit PLCP,

DS3 lbo: short, TX clocking: LINE

Cell-payload scrambling: OFF

0 input, 0 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Bandwidth distribution :  PVP: 45000VBR-NRT : 6400

Link oversubscribed by 6400 kbps

Config. is ACTIVE

- show atm traffic - راجع عداد "حزم الإدخال".

7200#show atm traffic

0 Input packets

0 Output packets

0 Broadcast packets

0 Packets received on non-existent VC

0 Packets attempted to send on non-existent VC

0 OAM cells received

F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

0 OAM cells sent

F5 OutEndloop: 0, F5 OutSegloop: 0,     F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0,     F4 OutRDI: 0

0 OAM cell drops

س. يعرض إخراج show atm pvc عداد إسترجاع مقطع OAM. هل تقوم واجهات موجه Cisco ATM بإرسال خلايا إسترجاع OAM للأجزاء؟

أ. نعم، ولكن فقط عندما يستلمون جزءا من خلية إسترجاع OAM ثم يحتاجون إلى إرسال رد.

Router# show atm pvc 0/99

ATM 2/0.2: VCD 102, VPI: 0, VCI: 60

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x1

OAM frequency: 3 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 1, OutPkts: 1, InBytes: 32, OutBytes: 32

InPRoc: 1, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast:0, InAS: 0, OutAS: 0

OAM cells received: 14

F5 InEndloop: 14, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 25

F5 OutEndloop: 25, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

PVC Discovery: NOT_VERIFIED

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

س. هل خلايا OAM محسوبة بواسطة الشاحن على أ أ 3؟

أ. لا. يحصي الشكل خلايا البيانات وليس خلايا OAM. تقوم محولات ATM عادة بحساب كل من خلايا OAM وخلايا البيانات في معدل الخلية الأقصى (PCR) والتي تقوم عندها بتطبيق التحكم والتحكم في معلمة الاستخدام (UPC).

لاحظ أن توصية OAM تحدد أنه لا يتم إنشاء أكثر من خلية إسترجاع OAM في الثانية. (لاحظ أيضا أن القسم 3.6.3.2.3.7 من مواصفات واجهة الشبكة (UNI) للمستخدم ينص على أن PCR الذي يتم توجيهه بواسطة محول ATM يجب أن يتضمن خلايا OAM.) خلية OAM واحدة في الثانية تساوي 424 بت في الثانية، واضرب هذه القيمة بمقدار إثنين إذا انتهى كل منهما إلى إرسال خلايا OAM للحصول على حد أعلى يبلغ نحو 1 كيلوبت في الثانية. لضمان أن محول ATM لا يعلن أن أي خلايا غير متوافقة، لا سيما عندما يقوم المحول بتطبيق قيمة تفاوت تأخر الخلايا (CDVT) محكمة، قم بتقليل قيم PCR و SCR التي تم تكوينها على واجهة موجه ATM بمقدار 1 كيلوبت في الثانية.

س. في حالة إزدحام ATM PVC، هل سيتم إسقاط خلايا OAM؟

ألف - دائما ما يعين مهايئ المنفذ PA-A3 ATM لسلسلة 7x00 أعلى أولوية لخلايا OAM. وهكذا، يمنح المجدول دائما اية زمنا زمانيا لخلية OAM على خلية بيانات، ولا يجب ان تتأثر خلايا OAM بالازدحام. تقوم بطاقة الخط 4xOC3 ATM ل GSR بتنفيذ مخطط أولوية مماثل كما هو الحال مع برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(13)S1.

س. ما هي إصدارات دعم Cisco IOS® لإدارة OAM؟

a. يتم دعم إدارة OAM و PVC منذ برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1(22)CC وفي برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0 والإصدارات الأحدث. في الإصدارات السابقة من Cisco IOS، تم تمكين معالجة خلية OAM فقط. من خلال التعامل مع الخلايا، نعني أن الموجه قام بإنشاء خلايا إسترجاع OAM من نوع F5، ولكنه لن يقوم بإنزال VC إذا لم يستلم عددا تم تكوينه من خلايا إستجابة الاسترجاع المجاورة.

س. هل تدعم وحدات Catalyst 5000 و 6000 ATM إدارة OAM PVC؟

أ. لا. تدعم هذه الوحدات فقط الأمر atm pvc القديم النمط. يدعم هذا الأمر تعيين الفاصل الزمني بين خلايا إسترجاع OAM.

س. لقد نفذت الصيغة "no" من الأمر "oam-pvc manage" والآن أرى "oam-pvc manage 0" في التكوين الخاص بي. هل هناك مشكلة؟

ألف - لا. هذا الناتج هو الناتج المتوقع.

س. هل تتوفر إدارة OAM على الدوائر الافتراضية المحولة (SVCs)؟

a. نعم، اعتبارا من الإصدار 12.2 من برنامج Cisco IOS Software، باستخدام الأمر oam-svc manage. يرجى مراجعة أدلة التكوين للحصول على شرح تفصيلي. بشكل طبيعي، يتم تقسيم قوائم التحكم في الوصول (SVC) إذا كانت هناك مشكلة في المسار من نهاية إلى نهاية.

q. هل تدعم واجهات موجه Cisco إختبار اتصال OAM؟

ج. نعم. تم تقديم هذه الميزة في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.2T (معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdt24476 ( العملاء المسجلون فقط) ) لعدد محدد من الأنظمة الأساسية. أستخدم الأمر التالي.

ping atm

{seg-loopback | end-loopback} [

] [

]

q. كيف أنا يمكن OAM على atm مفتاح مسحاج تخديد مثل المادة حفازة 8500 sery وال LS1010؟

a. يتيح أمر التكوين العام atm oam OAM لجميع VCs.

switch#show atm vc interface atm 0/0/1 7 187

Interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

VPI = 7  VCI = 187

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:07:49

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 19

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

!--- Ensure the state is OAM-UP.

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P1/1/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 219

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Seg-loopback-on Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up Segment-loopback-failed

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 8, Tx cells: 155

Tx Clp0:143,  Tx Clp1: 12

Rx Clp0:8,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 703

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 2605

Rx scr-clp0 : 2605

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 703

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 2605

Tx scr-clp0 : 2605

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

q. هل يرسل جهاز Cisco ATM Edge مثل الموجه خلية RDI على خط الإرسال عندما يكتشف فقدان الإشارة في خط الاستقبال؟

أ. يقوم معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdm37634 ( العملاء المسجلون فقط) بتنفيذ أمر مخفي فقط على مهايئ منفذ PA-A3 لتمكين إنشاء تنبيه AIS على خط الإرسال عند اكتشاف فقدان الإشارة على خط الاستقبال. يقوم هذا الأمر بتنفيذ حل بديل للتشغيل البيني مع محولات الطرف الثالث التي لا تقوم بإنشاء خلايا F4/F5 OAM AIS عند إستلام F3 RDI.

q. أحتاج العميل إلى تكوين الأمر no atm oam intercept لتمرير حركة مرور مشفرة. لماذا قد يكون ذلك؟

أ. تستخدم بعض التشفير خلايا OAM لتمرير المعلومات بينها، لذلك يجب تمرير الخلايا من نهاية إلى نهاية. بدون الأمر، يعيد محول مجمع Cisco ATM مثل LS1010 توجيه خلايا إسترجاع OAM إلى وحدة المعالجة المركزية لمعالجتها. هذا الأمر غير ذي صلة ل 8540 MSR بما أن خلايا الاسترجاع النهائية ستمر دائما دون تغيير من خلال المحول على إتصالات النقل.

س. إذا بدا أنني أواجه مشكلة مع OAM، ما هي أوامر العرض الموصى بها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها؟

a. تدعم محولات مجمع Cisco ATM أمري تصحيح الأخطاء.

- debug atm oam-all - يستخدم خلايا OAM العامة.

- debug atm oam-pkt - يستخدم حزم OAM.

يرجى الرجوع إلى أستكشاف أخطاء إتصالات واجهة ATM لموجه المحول وإصلاحها للحصول على شرح تفصيلي. يرجى أيضا الرجوع إلى أستكشاف أخطاء PVC وإصلاحها عند إستخدام خلايا OAM وإدارة PVC.

س - ما هي بعض المسائل المعروفة المتصلة بالدراسة الاستقصائية للأدوية غير الرسمية؟

أ. يسرد الجدول التالي معرفات أخطاء Cisco المتعلقة بمشكلات OAM.

معرف الخطأ من Cisco

ملاحظات الإصدار

CSCdt03498 ( العملاء المسجلون فقط)

تستخدم إستجابة OAM الاسترجاع الصادرة علامة إرتباط خاطئة. يظهر إخراج debug atm oam على واجهة 7x00 ATM الموجه يستجيب لخلية أمر إسترجاع OAM مع قيمة CTAG الخاصة به في إستجابة الاسترجاع بدلا من تكرار القيمة في خلية الأمر المستلمة. المشكلة في إخراج تصحيح الأخطاء فقط. يتم إرجاع القيمة الصحيحة في الخلايا الفعلية. رأيت هذا نفسه مشكلة بينما يتحرى cisco بق id CSCdt41215 ( يسجل زبون فقط) و CSCdt03498 ( يسجل زبون فقط). يتم دمج الإصلاح في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(0.18)S و 12.1(7)EC و 12.2(1)PI و 12.2(1) و 12.2(1)T و 12.1(7)A.

CSCdp01411 ( العملاء المسجلون فقط)

لا يتم الاستجابة لخلايا إسترجاع OAM. عندما تمر خلايا إسترجاع OAM من خلال شبكة ATM باستخدام محولات Cisco Stratacom WAN، تقوم بطاقة AUSM IMA التي تستلم علامة إرتباط مع تعيين البايت الثالث على 1 ( بمعنى آخر، القيمة > 65535) بإعادة توجيه خلية إستجابة إلى سحابة ATM. يقوم الموجه المتلقي، الذي يتوقع خلية أوامر، بإسقاط خلية الاستجابة، مما يتسبب في قيام إدارة OAM PVC بإيقاف الاتصال. فيما يلي المخطط الذي قد تحدث فيه هذه الحالة.
Router A --  AUSM A --  ATM Cloud -- AUSM B -- Router B

Command cell -->

|

+-- Response cell -----------> Drops cell
راجع أيضا CSCds68007 (العملاء المسجلون فقط).

CSCds68007 ( العملاء المسجلون فقط)

حقل معرف المصدر غير صحيح في خلايا إسترجاع OAM F5 (R). قد تواجه واجهات Cisco Router ATM مشاكل في قابلية التشغيل البيني مع محولات ATM من الطرف الثالث التي تستخدم التنسيق من إصدار مختلف من معيار OAM. وعلى وجه الخصوص، يحل هذا الخطأ مشكلة مع قيمة حقل معرف المصدر في خلايا إسترجاع OAM ويتم دمجه في إصدارات برنامج Cisco IOS التالية.

- برنامج IOS الإصدار 12.2(1) من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.2(1)T من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.1(7) من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.2(0.7)PI1 من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.1(6.5)EC من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.2(0.18)S من Cisco

CSCdr92682 ( العملاء المسجلون فقط)

تعطل إدارة OAM-PVC تعيين VC في وحدة التحكم. يقوم الموجه بإنشاء بنى بيانات PVC في الذاكرة عند تهيئة الواجهة الرئيسية. عندما تكون الواجهة الفرعية قيد التشغيل ويصبح PVC نشطا، تبدأ عملية إسترجاع OAM. بما أن الواجهة الرئيسية ليست قيد التشغيل بعد، فلا يمكن إرسال خلايا OAM، وتنخفض الواجهة الفرعية عندما يصل الموجه إلى العدد الذي تم تكوينه لخلايا إسترجاع OAM المفقودة لإعلان PVC كأسفل. ك workaround، أزلت ال oam-pvc إدارة أمر أو استعملت ال oam إعادة محاولة أمر أن يزيد عدد خلايا الاسترجاع من الخلف إلى الخلف أن ال ATM قارن يرسل قبل إعلان ال VC أسفل.

معلومات ذات صلة

- إستخدام OAM لإدارة PVC

- صفحات دعم تقنية ATM

- المزيد من معلومات ATM

- الدعم الفني - Cisco Systems