المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الميزات والفوائد

أنواع حركة المرور

يو بي آر

VBR-NRT

uBR+

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية قيام وحدات معالج الشبكات (NPMs) طراز ATM E3 و T3 و OC-3 بتكوين حركة مرور ATM على سلسلة موجهات Cisco 4000. يتضمن موجه السلسلة Cisco 4000 الأنظمة الأساسية التالية:

- Cisco 4000

- Cisco 4000-M

- Cisco 4500

- Cisco 4500-M

- Cisco 4700

- Cisco 4700-M

وهذه الآليات الوقائية الوطنية مشمولة أيضا بما يلي:

- NP-1A-E3

- NP-1A-DS3

- NP-1A-SM

- NP-1A-MM

- NP-1A-SM-LR

للحصول على معلومات أساسية حول كيفية عمل هذه الوحدات النمطية مع سلسلة موجه Cisco 4000، راجع قسم المعلومات ذات الصلة في هذا المستند.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون قراء هذا المستند على دراية بالمواضيع التالية:

- تكوين ATM. راجع تكوين ATM للحصول على معلومات إضافية.

- تكوين تنظيم حركة مرور ATM واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. راجع صفحات الدعم التقني لإدارة حركة مرور ATM للحصول على معلومات إضافية.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الأجهزة: سلسلة موجهات Cisco 4000 مع NPM NP-1A-MM.

- البرنامج: برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(3)T مع مجموعة ميزات مزود الخدمة. اسم الصورة هو c4000-p-mz.120-3.T.bin.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الميزات والفوائد

تشتمل هذه الميزات على وحدات إدارة الشبكة (NPM) المدرجة في قسم التعريف:

- يتطلب وجود مجموعة ميزات "Plus" أو "P" لموفر الخدمة.

- دعم الوحدة لما يصل إلى 1024 دائرة افتراضية (VCs) نشطة للطبقة 5 من مهايئ ATM (AAL5).

- يوفر دعم الأجهزة لفئات خدمة معدل البت غير الحقيقي (VBR-NRT) ومعدل البت غير المحدد (uBR) ومعدل البت غير المحدد بالإضافة إلى (uBR+).

- دعم تنظيم حركة بيانات كل دائرة ظاهرية (VC).

- تتطلب الوحدة النمطية NP-1A-SM-LR برنامج Cisco IOS الإصدار 11.2(9)P أو إصدار أحدث. يتطلب تنظيم حركة البيانات بالكامل برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1(17) أو 11.2(12)P أو 11.3(2)T أو الإصدارات الأحدث.

- تنظيم حركة البيانات في برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1(17) و 11.2(12)P و 11.3(2)T في Q1'98. يتم إستخدام ما يصل إلى أربع قوائم انتظار لمعدل الذروة يحددها المستخدم للحد من معدل الذروة للخلايا المرسلة، بالإضافة إلى حدود المعدل المتوسط وحجم الاندفاع التي يحددها المستخدم لكل اتصال ظاهري (VC).

- لا يعتمد تنظيم حركة البيانات العامة (GTS). تدعم وحدات ATM هذه تنظيم حركة مرور ATM من خلال إستخدام uBR و uBR+ و VBR-NRT.

- قيمة MBS الافتراضية ل 95 خلية في حالة عدم تكوينها.

أنواع حركة المرور

لا تدعم الوحدات النمطية لشبكة ATM المدرجة في قسم المقدمة إلا أنواع حركة المرور هذه:

- يو بي آر

- VBR-NRT

- uBR+

شكلت هذا حركة مرور نوع مع المساعدة من الأمر خط قارن (CLI) أمر تحت الدائم اتصال ظاهري (PVC) أسلوب submode. يتم عرض بعض الأمثلة في هذه الأقسام.

ملاحظة: تدعم سلسلتا الموجهات Cisco 2600 و 3600 جميع أنواع حركة المرور. أحلت ل كثير معلومة، حركة مرور تشكيل مع ال cisco 2600 و 3600 مسحاج تخديد sery E3/T3/OC3 ATM قارن.

يو بي آر

لفئة حركة المرور هذه الأولوية الأدنى. تقوم الأجهزة بوضع جداول لجميع إتصالات uBR على أساس دوري.

router(config)#interface atm 0.5 point-to-point

router(config-subif)#ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

router(config-subif)#pvc 5/55

router(config-if-atm-vc)#ubr ?

<56-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

router(config-if-atm-vc)#ubr 15000

router(config-if-atm-vc)#end

ملاحظة: في حالة عدم تحديد معدل ذروة للخلايا (PCR)، يقوم النظام بتعيين PCR إلى 155 كيلوبت/ثانية بشكل افتراضي على الوحدة النمطية للشبكة OC-3. بالنسبة لوحدات شبكة E3 و T3، يعتمد هذا على معدل الخط لبطاقات T3 و E3.

VBR-NRT

نوع حركة المرور هذا له أولوية أعلى من uBR، ولكنه أقل من VBR-RT. يستخدم الجهاز خوارزمية دلو مسرب مزدوجة لجدولة نوع حركة المرور هذا.

router(config-subif)#pvc 5/55 ?

router(config-if-atm-vc)#vbr-nrt ?

<56-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

router(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 40000 ?

<1-40000>  Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

router(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 40000 30000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

router(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 40000 30000 500

router(config-if-atm-vc)#end

ملاحظة: إذا لم تقم بتكوين قيمة MBS، سيتم تعيينه افتراضيا على 95 خلية.

ترد القيم الموصى بها ل PCR ل VBR هنا:

قيم PCR في Kbps

11999، 117024، 114122، 11291، 108532، 105840، 103216، 100656، 98160، 95726، 93352، 91037، 88779، 86578، 84318، 844312، 22228، 337، 80295، 78304، 76362، 74469، 72622، 70821، 69065، 67353، 65683، 64054، 62466، 60917، 59406، 5793، 56497، 550963، 653555663 730، 52397، 51098، 49831، 48596، 47391، 46216، 45070، 43952، 42863، 41800، 40763، 39752، 38767، 37805، 368668، 3555555555555555555555555555555555555555555555555063 و 34193 و 33345 و 32519 و 31712 و 30926 و 30159 و 29412 و 28682 و 27971 و 27278 و 2601 و 25942 و 25299 و 24672 و 24060 و 23463632 و 22222223322362222 و 882، 22314، 21761، 2122، 20695، 20182، 19682، 19194، 18718، 18254، 17802، 17361، 16930، 16510، 16101، 15702، 15313، 1443313331، 934، 14563، 14203، 13851، 13507، 13172، 12846، 12527، 1217، 1914، 11619، 11331، 11051، 1077، 10510، 10249، 99995، 9747 8، 9506، 9270، 9040، 8817، 8598، 8385، 8178، 7975، 7777، 7585، 7397، 7214، 7035، 6861، 6691، 6525، 6364، 6206، 6052، 59002، 57756، 56، 555555556، 555555776، 576، 56، 5776، 56، 5776، 56، 556، 55613، 5474، 5339، 5206، 5077، 4951، 4782، 4619، 4461، 4308، 4161، 4019، 3882، 3749، 3621، 3497، 3378، 3262، 3151، 3043، 293393، 23333، 293393، 2393، 233393، 2933، 233333993، 839، 2742، 2648، 2557، 2470، 2386، 2304، 2226، 2150، 2076، 2005، 1937، 1871، 1807، 1746، 1686، 1629، 1573، 1519، 167، 1417، 173337، 69، 1322، 1277، 1234، 1192، 1151، 1112، 1074، 1038، 1003، 969، 936، 904، 873، 843، 814، 787، 760، 734، 709، 685، 662، 639، 618، 59775، 7، 557، 538، 520، 502، 485، 468، 453، 437، 423، 408، 395، 382، 369 357، 345، 333، 322، 311، 301، 290، 281، 271، 262، 253، 2455، 237، 2922، 222222، 2221، 21، 14، 207، 200، 193، 187، 181، 175، 169، 163، 158، 153، 147، 143، 133، 129، 125، 121، 117، 113، 109، 106، 103، 99، 96، 93، 90، 87، 84، 87، 817، 87، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 6 أو 74 أو 72 أو 69 أو 67 أو 65 أو 63 كيلوبت في الثانية.

uBR+

في ظل ظروف المرور غير المكتظة، يتصرف uBR+ بنفس الطريقة التي يتصرف بها الإعداد الافتراضي للتكرار الأحادي (UBR). ومع ذلك، ففي ظل حركة المرور الكثيفة، تضمن الأشعة فوق البنفسجية + الحد الأدنى لمعدل الخلايا (MCR).

router(config-subif)#interface atm 0.5 point-to-point

router(config-subif)#pvc 5/55

router(config-if-atm-vc)#ubr+ ?

<56-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

router(config-if-atm-vc)#ubr+ 3505 ?

<0-3505>  Minimum Guaranteed Cell Rate(MCR) in Kbps

router(config-if-atm-vc)#ubr+ 3505 2300

router(config-if-atm-vc)#end

معلومات ذات صلة

- تنظيم حركة البيانات باستخدام واجهات Cisco 2600 و 3600 Router Series E3/T3/OC3 ATM

- تحديد الطراز الخاص بك في مجموعة منتجات Cisco 4000

- الوحدة النمطية لمعالج الشبكات في Cisco 4000 Series

- صفحة دعم المنتج لسلسلة 4000 من Cisco

- وثائق سلسلة Cisco 4000

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم الفني - Cisco Systems