معرف المستند: 10529

تم التحديث: 12 ديسمبر 2005

تنزيل ملف PDF

طباعة

الملاحظات

المنتجات ذات الصلة

- إدارة حركة مرور ATM

المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الميزات والفوائد

فئات الخدمة

يو بي آر

VBR-RT

VBR-NRT

سي بي آر

عبر

uBR+

معلومات ذات صلة

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين تنظيم حركة مرور ATM على سلسلة موجهات Cisco 2600 و 3600 و 4000 و 4500. يكمن الاختلاف الرئيسي في دعم تنظيم حركة مرور ATM على السلسلة 4000/4500 مقارنة بسلسلة الموجه 2600/3600 في أن الأنظمة الأساسية 4000/4500 تدعم فقط ثلاث فئات خدمة بينما تدعم الأنظمة الأساسية 2600/3600 Router Series جميع أنواع حركة المرور. يتم مناقشة الفروق الأخرى في قسم الميزات والفوائد في هذا المستند.

فئات الخدمة المدعومة على سلسلة الموجهات 4000/4500 هي:

- معدل البت غير المحدد (uBR)

- معدل بت متغير الوقت غير الحقيقي (VBR-NRT)

- معدل البت الإضافي غير المحدد (uBR+)

تدعم سلسلة موجهات السلسلة 2600/3600 من Cisco معدل البت المتغير في الوقت الفعلي (VBR-RT) ومعدل البت الثابت (CBR) ومعدل البت المتاح (ABR) بالإضافة إلى uBR و VBR-NRT و uBR+.

يوضح الجدول التالي وحدات الشبكة النمطية (NPs) لسلسلة موجهات 2600/3600 ووحدات معالج الشبكة (NPMs) لسلسلة موجهات 4000/4500 التي تدعم تنظيم حركة مرور ATM.

وحدات الشبكة النمطية للموجهات من السلسلة 2600 و 3600

وحدات الشبكة النمطية (NPM) من سلسلة الموجهات طراز 4000 و 4500

NM-1A-E3

NP-1A-E3

NM-1A-T3

NP-1A-DS3

NM-1A-OC3

NP-1A-SM

NP-1A-MM

NP-1A-SM-LR

للحصول على معلومات أساسية حول كيفية عمل هذه الوحدات النمطية مع موجهات Cisco 2600 و 3600، يرجى مراجعة قسم "المعلومات ذات الصلة" في هذا المستند. انظر قسم "المعلومات ذات الصلة" للحصول على المعلومات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية على موجهات 4000 و 4500 أيضا.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يتطلب هذا المستند فهم تنظيم حركة مرور ATM وفئات الخدمة المختلفة. توفر الموارد التالية معلومات حول هذه الميزات:

- فهم فئة خدمة uBR ل ATM VCs

- فهم فئة خدمة الوقت الحقيقي لمعدل البت المتغير (VBR-RT) ل ATM VCs

- فهم فئة خدمة VBR-NRT وتشكيل حركة مرور البيانات ل ATM VCs

- فهم فئة خدمة CBR ل ATM VCs

- فهم فئة خدمة معدل البت المتاح (ABR) ل ATM VCs

- فهم فئة خدمة uBR+ ل ATM VCs

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموجهات من السلسلة 2600/3600 و 4000/4500 من Cisco

- نظام Cisco IOS؟ البرنامج (الإصدارات المحددة في قسم الميزات والفوائد)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الميزات والفوائد

تتضمن وحدات شبكة ATM الميزات المشتركة التالية لسلسلة موجهات Cisco 2600/3600 و 4000/4500:

- إنها تتطلب مجموعة ميزات "Plus" أو "P" لمزود الخدمة. إذا كنت مستخدما مسجلا وقمت بتسجيل الدخول، فيمكنك عرض مزيد من المعلومات.

- يختلف الحد الأدنى لدعم برنامج Cisco IOS Software باختلاف كل بطاقة. يمكن للمستخدمين المسجلين إستخدام أداة Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلين فقط) للعثور على إصدار IOS الذي يدعم بطاقتهم.

- وهي تدعم تنظيم حركة بيانات كل دائرة ظاهرية (VC).

- إنها لا تدعم تنظيم حركة البيانات العامة (GTS).

تقوم ميزات ATM الخاصة بوحدات الشبكة النمطية في موجه السلسلة 2600/3600 بما يلي:

- توفير دعم الأجهزة لفئات الخدمة uBR و VBR-RT و VBR-NRT و CBR و ABR و uBR+.

- دعم تنظيم حركة البيانات لما يصل إلى النطاق الترددي الكامل للواجهة بزيادات تبلغ 32 كيلوبت في الثانية.

إذا قمت بتكوين الحد الأقصى لحجم الاندفاع (MBS) وكان أكبر من 200 خلية، سيتم اقتطاعه إلى 200 خلية. إذا لم تقم بتكوين MBS، فعندئذ:

- الحد الأقصى لحجم الاندفاع (MBS) هو 32 خلية إذا كان معدل الذروة أقل من 4 ميجابايت.

- ويكون MBS هو 200 خلية إذا كان معدل الذروة أكثر من 4 ميجابايت.

تتضمن ميزات ATM الخاصة بوحدات معالج الشبكة في موجه من السلسلة 4000/4500 ما يلي:

- دعم الأجهزة لفئات الخدمة VBR-NRT و uBR و uBR+ فقط.

- يلزم توفر الإصدار 11.2(9)P من برنامج Cisco IOS Software أو إصدار أحدث للوحدة النمطية NP-1A-SM-LR. يتطلب تنظيم حركة البيانات بالكامل برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1(17) أو 11.2(12)P أو 11.3(2)T أو الإصدارات الأحدث.

- تنظيم حركة البيانات في برنامج Cisco IOS الإصدار 11.1(17) و 11.2(12)P و 11.3(2)T في Q1'98. يمكن إستخدام ما يصل إلى أربع قوائم انتظار لمعدل الذروة يحددها المستخدم للحد من معدل الذروة للخلايا المرسلة، بالإضافة إلى حدود معدل المعدل المتوسط وحجم الاندفاع التي يحددها المستخدم لكل اتصال ظاهري (VC).

- الافتراضيات إلى 95 خلية هي في حالة عدم تكوين قيمة MBS.

ملاحظة: يعتمد الدعم الذي توفره موجهات Cisco 3620 لهذه البطاقة على مراجعة أجهزة الهيكل. راجع إشعار الحقل هذا للحصول على مزيد من المعلومات. يحيل هذا مجال إشعار أيضا cisco بق id CSCdk69671.

ملاحظة: يتم دعم الوحدة النمطية NP-1A-SM-LR فقط في موجهات Cisco 4500 و 4700 و 4500-M و 4700-M؛ وهي غير مدعومة على موجهات Cisco 4000 أو 4000-M.

فئات الخدمة

تدعم الوحدات النمطية لشبكة ATM هذه على سلسلة الموجهات 2600/3600 فئات الخدمة التالية:

- يو بي آر

- VBR-RT

- VBR-NRT

- سي بي آر

- عبر

- uBR+

بالنسبة لسلسلة الموجهات 4000 و 4500، يتم دعم فئات الخدمة الثلاث الأولى فقط.

يتم شرح تكوين كل فئة خدمة أدناه. أنت يستطيع شكلت هذا خدمة صنف يستعمل أمر خط قارن (CLI) أمر تحت الدائم اتصال ظاهري (PVC) submode. لاحظ أن صياغة واجهة سطر الأوامر (CLI) لسلسلة الموجه 2600/3600 و 4000/4500 هي نفسها.

وتوفر الأقسام التالية بعض الأمثلة.

يو بي آر

لفئة حركة المرور هذه الأولوية الأدنى. تقوم الأجهزة بوضع جداول لجميع إتصالات uBR على أساس دوري.

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/100

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr ?*

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr 1112

vpd2004(config-if)#end

ملاحظة: *في حالة عدم تحديد معدل ذروة للخلايا (PCR)، يقوم النظام بتعيينه على 155 كيلوبت/ثانية بشكل افتراضي على الوحدة النمطية لشبكة OC-3. بالنسبة لوحدات شبكة E3 و T3، يعتمد هذا على معدل الخط لبطاقات T3 و E3.

VBR-RT

لفئة حركة المرور هذه أولوية أعلى من VBR-NRT وأولوية أقل من CBR. يستخدم الجهاز خوارزمية دلو مسرب مزدوجة لجدولة نوع حركة المرور هذا.

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/102

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt 2005 ?

<64-100>  Average Cell Rate in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt 2005 1002 ?

<1-64000>  Burst cell size in number of cells

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt 2005 1002 32 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

VBR-NRT

نوع حركة المرور هذا له أولوية أعلى من uBR، ولكنه أقل من VBR-RT. يستخدم الجهاز خوارزمية دلو مسرب مزدوجة لجدولة نوع حركة المرور هذا.

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/103

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 2005 ?

<64-180>  Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 2005 1002 ?

<1-64000>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 2005 1002 32

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

وترد أدناه القيم الموصى بها لمعدل تكرار الأسعار بالنسبة للمعدل الافتراضي:

قيم PCR في Kbps

11999، 117024، 114122، 11291، 108532، 105840، 103216، 100656، 98160، 95726، 93352، 91037، 88779، 86578، 84318، 844312، 22228، 337، 80295، 78304، 76362، 74469، 72622، 70821، 69065، 67353، 65683، 64054، 62466، 60917، 59406، 5793، 56497، 550963، 653555663 730، 52397، 51098، 49831، 48596، 47391، 46216، 45070، 43952، 42863، 41800، 40763، 39752، 38767، 37805، 368668، 3555555555555555555555555555555555555555555555555063 و 34193 و 33345 و 32519 و 31712 و 30926 و 30159 و 29412 و 28682 و 27971 و 27278 و 2601 و 25942 و 25299 و 24672 و 24060 و 23463632 و 22222223322362222 و 882، 22314، 21761، 2122، 20695، 20182، 19682، 19194، 18718، 18254، 17802، 17361، 16930، 16510، 16101، 15702، 15313، 1443313331، 934، 14563، 14203، 13851، 13507، 13172، 12846، 12527، 1217، 1914، 11619، 11331، 11051، 1077، 10510، 10249، 99995، 9747 8، 9506، 9270، 9040، 8817، 8598، 8385، 8178، 7975، 7777، 7585، 7397، 7214، 7035، 6861، 6691، 6525، 6364، 6206، 6052، 59002، 57756، 56، 555555556، 555555776، 576، 56، 5776، 56، 5776، 56، 556، 55613، 5474، 5339، 5206، 5077، 4951، 4782، 4619، 4461، 4308، 4161، 4019، 3882، 3749، 3621، 3497، 3378، 3262، 3151، 3043، 293393، 23333، 293393، 2393، 233393، 2933، 233333993، 839، 2742، 2648، 2557، 2470، 2386، 2304، 2226، 2150، 2076، 2005، 1937، 1871، 1807، 1746، 1686، 1629، 1573، 1519، 167، 1417، 173337، 69، 1322، 1277، 1234، 1192، 1151، 1112، 1074، 1038، 1003، 969، 936، 904، 873، 843، 814، 787، 760، 734، 709، 685، 662، 639، 618، 59775، 7، 557، 538، 520، 502، 485، 468، 453، 437، 423، 408، 395، 382، 369 357، 345، 333، 322، 311، 301، 290، 281، 271، 262، 253، 2455، 237، 2922، 222222، 2221، 21، 14، 207، 200، 193، 187، 181، 175، 169، 163، 158، 153، 147، 143، 133، 129، 125، 121، 117، 113، 109، 106، 103، 99، 96، 93، 90، 87، 84، 87، 817، 87، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 6 أو 74 أو 72 أو 69 أو 67 أو 65 أو 63 كيلوبت في الثانية.

سي بي آر

هذا هو نوع حركة المرور الأعلى أولوية:

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/104

vpd2004(config-if-atm-vc)#cbr ?

<64-155000>  Peak Cell Rate in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#cbr 2005 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#cbr 2005

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

عبر

تمت جدولة نوع حركة المرور هذا بنفس أولوية VBR-nrt:

vpd2004(config-if)#pvc 0/105

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr 76 ?

<0-100>  Minimum Cell Rate(MCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr 76 0 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr 76 0

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

يدعم نوع حركة مرور ABR 14 وحدة PCR مختلفة والحد الأدنى لمعدل الخلايا (MCR) الذي يبلغ صفر. وفيما يلي قائمة بالبارافينات ال 14 التي تدعمها:

قيم PCR في Kbps

14877 أو 12487 أو 996 أو 7497 أو 4397 أو 2559 أو 1597 أو 999 أو 399 أو 191 أو 153 أو 76 أو 38 أو 6 كيلوبت في الثانية.

uBR+

UBR+ هي فئة خدمة ATM خاصة تم تطويرها من قبل Cisco Systems. في ظل ظروف المرور غير المكتظة، يتصرف uBR+ بنفس الطريقة التي يتصرف بها الإعداد الافتراضي للتكرار الأحادي (UBR). ومع ذلك، ففي ظل حركة المرور الكثيفة، تضمن عمليات إعادة التوجيه السريع عبر الحدود (+UBR) نظام مراقبة حركة السفن.

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/106

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 ?

<0-1000>  Minimum Guaranteed Cell Rate(MCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 1002 ?

<0-1000>

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 1002 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 1002

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

معلومات ذات صلة

- إدارة حركة مرور البيانات ل ATM

- الوحدة النمطية للشبكة ATM OC-3 لموجهات سلسلة 3600 من Cisco

- صفحة دعم المنتجات للأنظمة الأساسية متعددة الخدمات Cisco 3600 Series Multiservice Platforms

- صفحة دعم المنتجات للأنظمة الأساسية متعددة الخدمات Cisco 2600 Series Multiservice Platforms

- ورقة بيانات وحدات الشبكة النمطية Cisco 2600/3600/3700 Series ATM OC-3 155-Mbps Network Modules

- نظرة عامة على الوحدات النمطية للشبكة Cisco 3600 Series ATM OC-3 Network Modules

- الوحدات النمطية لشبكة DS3/E3 ATM لسلسلة Cisco 2600/3600/3700

- تثبيت الوحدات النمطية لمعالج الشبكات في سلسلة Cisco 4000

- دعم منتجات Cisco 4000 Series

- وثائق سلسلة Cisco 4000

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

هل كان هذا المستند مفيدا؟ نعم لا

شكرا لك على ملاحظاتك.

فتح حالة دعم (تتطلب عقد خدمة Cisco.)

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

يعد مجتمع دعم Cisco منتدى لك لطرح الأسئلة والإجابة عليها ومشاركة الاقتراحات والتعاون مع أقرانك.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على معلومات حول الاصطلاحات المستخدمة في هذا المستند.

تم التحديث: 12 ديسمبر 2005

معرف المستند: 10529