المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

هل PVCs أحادي الإتجاه؟

التكوين

إظهار الأوامر وملاحظات التكوين

تحديد قيم الإدخال والإخراج على موجه

معلومات ذات صلة

المقدمة

في مخططات الشبكة المحورية والشبكية واسعة النطاق بشكل نموذجي، يكون حجم تدفق حركة المرور غير متماثل، حيث تتدفق حركة مرور البيانات نزولا إلى الموقع البعيد أكثر من تلك التي تأتي من الموقع البعيد. قد تستفيد هذه التكوينات من توفير دائرة افتراضية دائمة غير متناظرة (PVC)، تستخدم قيم تنظيم حركة بيانات معدل الخلية (PCR) ومعدل الخلايا المستدام (SCR) عند نهايتي الموجه لمعدل البت المتغير غير الفعلي (NRT-VBR) PVC.

الغرض من هذا وثيقة أن يزود عينة تشكيل ل PVC غير متماثل. لاحظ أنه، في حالة عدم التنفيذ بشكل صحيح في شبكة محول ATM، قد يواجه الطرف الأبطأ من PVC أخطاء التحقق الدوري من التكرار (CRC)، والتي قد تؤثر على الأداء.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

هل PVCs أحادي الإتجاه؟

يتكون اتصال ATM الظاهري من قطعتين أحاديتي الإتجاه. بينما يقوم الاتصال بتخصيص نفس معرف المسار الظاهري (VPI)/معرف القناة الظاهرية (VCI) في كلا الاتجاهين، فإنه يستطيع تخصيص مبالغ مختلفة لعرض النطاق الترددي في كل إتجاه. ويشار إلى هذا الاتصال بأنه غير متماثل.

التكوين

يستخدم هذا التكوين العينة على المحول LS1010 ATM موجهين لهما قيم PCR=SCR فريدة:

- الموقع المركزي - 7 ميجابايت PCR=SCR، متصل بمنفذ LS1010 0/0

- الموقع البعيد — 3.5 ميجابايت PCR=SCR، متصل بمنفذ LS1010 1/0/0

تكوين LS1010

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

إظهار الأوامر وملاحظات التكوين

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show atm connection-traffic-table—تقوم محولات ATM لمجمع CISCO بتخزين معلمات حركة مرور البيانات لكل اتصال في جدول منفصل لقيم صف جدول حركة مرور الاتصال (CTTR). تقوم أولا بتكوين قيم معلمات حركة المرور وتعيين رقم فهرس للصف في جدول CTTR. قم بإصدار الأمر التالي لعرض صفوف CTTR التالية:

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- يقبل الأمر ATM PVC معلمات tx-cttr و rx-cttr لكل مرحلة من VC. إذا ما هو الإتجاه هو الإرسال وما هو الإتجاه هو الإستقبال؟ وتتمحور طريقة العرض حول بنية المحول. in other words، يكون rx داخل المفتاح بناء من القارن، و tx خارج المفتاح بناء إلى القارن.

- هناك طرق متعددة لتحقيق نفس نتيجة تنظيم حركة البيانات. بمعنى آخر، فإن هذه الأوامر متساوية:

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- قم بإصدار الأمر show atm vc interface x/y/z vpi vci لتأكيد المعلمات غير المتماثلة للاتصال.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح، يمكن أن تواجه واجهة الاستقبال الأبطأ حالات سقوط الإدخال. وعلى وجه الخصوص، يقوم PA-A3 بتخصيص مجموعة فرعية من إجمالي المخازن المؤقتة للاستقبال إلى VC استنادا إلى قيم تنظيم حركة مرور البيانات الخاصة به. إن يستلم VC كثير ربط من هو يتوقع بسبب VC غير صحيح طبقت بشكل غير متماثل، هذا يستلم مصد تعبئة. يجب أن يقوم الموجه بإسقاط الحزم التالية وزيادة عداد InPktDrop في إخراج show atm vc. إذا كانت وحدة PVC الخاصة بك تسجل InPktDrop، فتحقق من تكوين تنظيم حركة مرور البيانات في شبكة محول ATM وفي كلا نهايتي الموجه.

- تستخدم وحدات شبكة OC-3 و DS-3 للسلسلتين 2600 و 3600 بنية مختلفة. لا تضع هذه الوحدات النمطية حصة على عدد المخازن المؤقتة للاستقبال المخصصة ل VC، وبالتالي لا يجب الإبلاغ عن عمليات إسقاط الإدخال إذا لم يتم تكوين VC بشكل صحيح في شبكة ATM.

تحديد قيم الإدخال والإخراج على موجه

تستخدم واجهة موجه ATM بروتوكولات إرسال الإشارات مثل Q.2931 لإنشاء دائرة افتراضية محولة (SVC). تبدأ بروتوكولات إرسال الإشارات عملية SVC بإرسال رسالة إعداد تتضمن عناصر معلومات متعددة (IEs). الغرض من IEs أن يبلغ صفة التوصيل.

يقوم واصف حركة المرور IE بالتفاوض على معلمات حركة مرور الاتصال، بما في ذلك PCR للأمام والخلف و SCR للأمام والخلف و الحد الأقصى لحجم الاندفاع (MBS) للأمام والخلف. عند تكوين بروتوكولات SVCs على واجهة موجه ATM، يقبل الأمر vbr-nrt معلمات input-pcr و input-scr و input-mbs. الصياغة الكاملة للأمر هي:

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

في المثال التالي، تم تحديد خرج PCR و SCR سعة 5 ميجابايت، بالإضافة إلى مدخل PCR و SCR سعة 2.5 ميجابايت.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

عند تحديد معلمات حركة مرور البيانات ل PVC، لاحظ أن بيان تكوين vbr-nrt نفسه لا يقدم خيار تكوين هذه القيم نظرا لأن VC لا يقوم بتنفيذ أي إشارات.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية ATM

- دعم تقنية إدارة حركة مرور ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems