目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

使用DHCP自動安裝

範例

驗證

相關資訊

簡介

本文檔提供有關如何使用針對LAN的自動安裝功能自動配置Cisco Aironet自主接入點(AP)的資訊。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科無線自主解決方案

- 在Cisco IOS®路由器上配置DHCP伺服器

採用元件

- 執行Cisco IOS軟體版本12.3(8)JA2的Cisco Aironet 1200系列AP

- 執行Cisco IOS軟體版本12.4(11)T的Cisco 2800系列路由器（用作DHCP伺服器）

- 任何TFTP伺服器

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

使用DHCP自動安裝

使用DHCP for LAN介面自動安裝功能可在裝置初始化時自動配置新裝置。DHCP提供了將配置資訊傳遞到TCP/IP網路上主機的框架。在NVRAM中找不到有效的啟動配置檔案時，啟動自動安裝過程。

自動安裝過程有兩個主要階段：

- IP地址採購

- 下載組態檔

IP address procurement — 在此階段，裝置傳送一個DHCP請求以查詢DHCP伺服器。DHCP伺服器通過租用IP地址做出響應，並返回配置的選項（在此例中為TFTP資訊）。

在下載配置檔案階段，獲取IP地址後，自動安裝過程會開始嘗試從TFTP伺服器下載配置檔案。

有關自動安裝的更多資訊，請參閱適用於LAN介面的DHCP自動安裝。

範例

本文檔的示例具有預置的Cisco Aironet 1200系列自治AP，該自治AP使用區域網自動安裝功能下載儲存在TFTP伺服器上的配置檔案。

為了便於說明，Cisco IOS路由器用作DHCP伺服器，有效的配置檔案儲存在TFTP伺服器的根目錄中。

在本文檔的示例中，Cisco IOS路由器用作DHCP伺服器。使用以下IP地址：

- 10.78.177.16 - TFTP伺服器

- 10.78.177.30 - DHCP伺服器

假設Cisco IOS路由器已在網路中配置並處於活動狀態。此處僅顯示了本文檔所需的DHCP配置：

2800-ISR-TSWEB#show run

Building configuration...

Current configuration : 2029 bytes

!

!

ip dhcp pool autoinst

network 10.78.177.0 255.255.255.192

bootfile 1200_AP_confg

option 150 ip 10.78.177.16

!

接下來，需要啟用TFTP伺服器，並且有效的配置檔案必須儲存在TFTP伺服器的根目錄中。

在本示例中，TFTP伺服器已啟用，配置檔案已儲存在根目錄中。

驗證

您需要啟動開箱即用的自治AP，並驗證自動安裝功能是否按預期工作。

以下是來自AP控制檯的日誌：

*Mar  1 00:00:17.032: AUTOINSTALL

*Mar  1 00:00:32.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up

*Mar  1 00:00:40.350: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.78.177.4, mask 255.255.255.192, hostname ap

Loading 1200_AP_confg .from 10.78.177.16 (via BVI1): ![OK - 1885 bytes]

*Mar  1 00:01:03.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://10.78.177.16/1200_AP_confg by console

從日誌中可以看到，AP已成功從TFTP伺服器下載配置檔案。這可以通過在AP上發出show run命令來驗證：

1200_AP#show run

Building configuration...

Current configuration : 1885 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname 1200_AP

!

enable secret 5 $1$VhbX$6jqz9MceJfKZJ8HWmTbtn/

!

ip subnet-zero

ip domain name shc.org

ip name-server 167.94.17.92

!

!

<Snipped>

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

shutdown

!

encryption key 1 size 40bit 7 055C207F4663 transmit-key

encryption mode wep mandatory

!

ssid ceteam

!

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

相關資訊

- 使用Microsoft DHCP伺服器在無線LAN控制器(WLC)上自動安裝的組態範例

- 基本無線 LAN 連線的組態範例

- 技術支援與文件 - Cisco Systems