目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

WLC上的使用者端限制

設定

設定WLC

驗證

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何設定可連線到Cisco整合無線網路(CUWN)中的WLAN的使用者端數量的限制。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確認您已瞭解思科整合無線網路(CUWN)的基本知識：

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 4400無線LAN控制器(WLC)（執行韌體版本7.0.116.0）

- 1131輕量型存取點(LAP)

- 運行軟體版本4.0的802.11a/b/g無線LAN客戶端介面卡

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

WLC上的使用者端限制

每個WLC平台對其支援的WLAN客戶端數量都有上限。下表顯示各種控制器平台的上限：

WLC平台

最大客戶端數

Cisco 2100系列控制器

350

Cisco 2500系列控制器

500

Cisco 4400系列控制器

5000

Cisco 5500系列控制器

7000

Cisco Flex 7500系列控制器

20000

WiSM2

10000

為了獲得更多控制權，WLC還提供選項以定義連線到每個WLAN的客戶端數量。此功能在您要限制連線到網路的客戶端（例如，訪客客戶端）數量時非常有用，它還可以確保有效地在網路中使用WLAN頻寬。

預設情況下，此值設為0，這表示可以連線到WLAN的使用者端數量沒有限制。

注意：目前，您無法限制連線到LAP的客戶端數量。某些LAP對客戶端關聯有限制。有關此問題的詳細資訊，請參閱WLC配置指南的輕型接入點的客戶端關聯限制部分。

下一部分介紹如何配置WLAN的最大客戶端數量。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

在此組態範例中，LAP已註冊到WLC。配置了使用者連線的兩個WLAN（LAP1和LAP2）。此範例介紹如何設定這些WLAN，使得在任何點上，WLAN LAP1僅接受25個使用者端，WLAN LAP2接受50個使用者端關聯。

設定WLC

此程式假設已設定WLAN（LAP1和LAP2），並說明如何在這些WLAN上啟用最大使用者端功能。

1. 在WLC GUI上，按一下WLANs。

系統將顯示WLANs頁面。此頁面列出WLC上設定的WLAN。

2. 按一下WLAN ID 1以選擇WLAN LAP1。系統將顯示WLANs Edit頁面。

3. 按一下Advanced頁籤。

4. 在Maximum Allowed Clients欄位中輸入允許的最大客戶端數。此示例對LAP1使用25。

5. 對WLAN LAP2重複這些步驟，將允許的最大客戶端限制配置為50。

注意：要通過WLC CLI完成此配置，請使用以下命令：config wlan max-associated-clients max-clients <wlanid>

驗證

您可以使用show wlan <wlan id> 命令驗證設定，如以下範例代碼所示：

(Cisco Controller) >show wlan 1

WLAN Identifier.................................. 1

Profile Name..................................... LAP1

Network Name (SSID).............................. LAP1

Status........................................... Enabled

MAC Filtering.................................... Disabled

Broadcast SSID................................... Disabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Network Admission Control

Radius-NAC State............................... Disabled

SNMP-NAC State................................. Disabled

Quarantine VLAN................................ 0

Maximum number of Associated Clients............. 25

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

CHD per WLAN..................................... Enabled

Webauth DHCP exclusion........................... Disabled

Interface........................................ vlan50

Multicast Interface.............................. Not Configured

相關資訊

- 思科無線LAN控制器命令參考7.0.116.0版

- 思科無線LAN控制器配置指南7.0.116.0版

- 技術支援與文件 - Cisco Systems