目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定虛電路範圍

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供X.25永久虛擬電路(PVC)的範例組態。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

PVC相當於租用線路的X.25;它們永遠不會斷開。在定義PVC之前無需配置地址對映；封裝PVC隱式定義對映。PVC的一個示例是與遠端節點（例如ISDN交換機）的網路管理伺服器連線。

設定虛電路範圍

X.25通訊協定資料終端裝置(DTE)與資料通訊裝置(DCE)之間透過一實體連結維持多個連線。 這些連線稱為虛擬電路或邏輯通道(LC)。X.25最多可以維護編號為1到4095的4095條虛擬電路。通過給出其邏輯通道識別符號(LCI)或虛擬電路編號(VCN)來識別單個虛擬電路。 許多文檔都使用虛擬電路和邏輯通道，以及虛擬電路編號、邏輯通道編號和邏輯通道識別符號等術語。每個術語都指虛電路編號。

X.25運算的一個重要部分是虛電路數的範圍。虛電路數分為四個範圍（此處以數字遞增順序列出）：

1. PVC

2. 僅傳入電路

3. 雙向電路

4. 僅外發電路

僅入站、雙向和僅出站範圍定義了虛擬電路號碼，通過虛擬電路號碼，可以通過接聽X.25呼叫建立交換虛擬電路(SVC)，與電話網路在接聽呼叫時建立交換語音電路類似。

以下是有關發起呼叫的DCE和DTE裝置的規則：

- 只有DCE裝置才能在僅撥入範圍內發起呼叫。

- 只有DTE裝置才能在僅傳出範圍內發起呼叫。

- DCE裝置和DTE裝置都可以發起雙向範圍內的呼叫。

註：ITU-T建議定義與DTE/DCE介面角色相關的「傳入」和「傳出」；思科文檔使用更直觀的感覺。除非顯式引用ITU-T感知，否則從介面接收的呼叫是傳入呼叫，而傳送到介面的呼叫是傳出呼叫。

SVC的操作沒有區別，但裝置可以發起呼叫的限制。這些範圍可用於防止一端獨佔虛擬電路，這對於具有少量可用SVC的X.25介面非常有用。

六個X.25引數定義了三個SVC範圍中每個範圍的上限和下限。PVC分配的數量必須小於分配給SVC範圍的編號。SVC範圍不允許與其他範圍重疊。

註：由於X.25協定要求DTE和DCE具有相同的虛電路範圍，因此如果介面處於開啟狀態，在X.25協定重新啟動資料包服務之前，將一直保持對虛電路範圍限制的更改。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

- 路由器

路由器

hostname 2501

!

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

encapsulation x25 dce

!--- X25 DCE is used for this example subject to change

bandwidth 56

x25 ltc 25

!--- ltc - set the lowest two-way circuit number

x25 htc 128

!--- htc - set the highest two-way circuit number

x25 pvc 1 interface Serial1 pvc 5

!

interface Serial1

ip address 172.16.60.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

encapsulation x25 dce

!--- X25 DCE is used for this example subject to change

bandwidth 56

x25 ltc 25

!--- ltc - set the lowest two-way circuit number

x25 htc 128

!--- htc - set the highest two-way circuit number

x25 pvc 5 interface Serial0 pvc 1

!

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

- show x25 vc — 顯示有關特權EXEC模式中的活動SVC和PVC的資訊。

2501#show x25 vc

PVC 1,  State D1,  Interface Serial0

Started 002308, last input never, output never

PVC <--> Serial1 PVC 5, connected, D-bit allowed

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 0  PR 0  ACK 0  Remote PR 0  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 0/0 Packets 0/0 Resets 3/3 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

PVC 5,  State D2,  Interface Serial1

Started 000118, last input never, output never

PVC <--> Serial0 PVC 1, connected, D-bit allowed

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 0  PR 0  ACK 0  Remote PR 0  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 1  Timer (secs) 101  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 0/0 Packets 0/0 Resets 1/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2501#

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。這些調試是在新裝置首次建立PVC時派生的。

當主機和節點都首次聯機時，通過路由器的PVC會自動傳送重新啟動。這是主機成功啟動時傳送的重新啟動。

2501#

Jan 28 113935 Serial0 X25 O R2 RESTART (5) 8 lci 0 cause 0 diag 0

Jan 28 113935 Serial0 X25 I R2 RESTART (5) 8 lci 0 cause 7 diag 0

Jan 28 113935 Serial0 X25 O D2 RESET REQUEST (5) 8 lci 1 cause 0

diag 0

Jan 28 113935 Serial0 X25 I D2 RESET REQUEST (5) 8 lci 1 cause 15

diag 0

%LINK-3-UPDOWN Interface Serial0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN Line protocol on Interface Serial0, changed state

to up

2501#

相關資訊

- X.25背景

- 網際網路設計基礎

- X.25 通訊協定

- 技術支援 - Cisco Systems