目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

故障排除流程圖

相關資訊

簡介

本文檔提供用於T1錯誤事件故障排除的流程圖。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

故障排除流程圖

要檢視更多資訊，請按一下命令框。

相關資訊

- T1故障排除

- T1第1層故障排除

- T1警報故障排除

- T1 PRI故障排除

- 硬插頭環回測試

- 技術支援 - Cisco Systems