目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

流程圖

相關資訊

簡介

本文檔顯示E1 PRI故障排除流程圖。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

流程圖

要檢視更多資訊，請按一下命令框。按一下紅色資訊可轉到下一個流程圖。

相關資訊

- E1故障排除

- E1第1層故障排除

- E1警報故障排除

- E1錯誤事件故障排除

- 適用於E1線路的硬塞回送測試

- 技術支援與文件 - Cisco Systems