目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

疑難排解程序

疑難排解指令

相關資訊

簡介

本檔案將提供使用Cisco多重服務IP到IP閘道(IPIPGW)功能的本地到遠端網路的組態範例。IPIPGW功能提供了一種機制，可啟用從一個IP網路到另一個IP網路的H.323語音(VoIP)呼叫。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- 執行基本的H.323網關配置。有關詳細說明，請參閱Cisco IOS H.323配置指南、Cisco IOS語音配置庫12.3版。

- 執行基本的H.323網守配置。有關詳細說明，請參閱Cisco IOS H.323配置指南、Cisco IOS語音配置庫12.3版。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 三台Cisco H.323網守路由器（Cisco 2610、Cisco 2611、Cisco 2612、Cisco 2613、Cisco 2620、Cisco 2621、Cisco 2650、Cisco 2651、Cisco 2691、Cisco 2610XM、Cisco 2611XM、Cisco 2620XM、Cisco 262 XM、Cisco 2650XM、Cisco 2651XM、Cisco 3620、Cisco 3640、Cisco 3660、Cisco 3725、Cisco 3745、Cisco 7200系列或Cisco 7400系列），以及Cisco IOS軟體版本12.2(13)T或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

Cisco Multiservice IPIPGW功能引入了網守通過區域。Via-zone是思科術語，用於包含IP到IP網關和啟用via-zone的網守的區域。支援via-zone的網守可以識別via-zone並將流量傳送到via-zone網關。啟用了Cisco via-zone的網守包括via-zone命令列介面(CLI)命令。

通道區通常位於網際網路電話服務供應商(ITSP)網路的邊緣，且類似VoIP傳送點或串聯區，流量會在此傳送至遠端區域目的地的途中。此區域中的網關會終止請求的呼叫，並將流量重新發起到最終目的地。對於非IP到IP的應用，Via-Zone網守照常運行。via-zones中的網守使用H.323版本4 RAS消息中的容量欄位支援資源管理（例如，網關選擇和負載平衡）。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

- 原始閘道管理員(Z1.ITSPA)

- Via-zone Gatekeeper(VZ.ITSP)

- 終端閘道管理員(Z2.ITSPB)

在本示例中，區號408的呼叫方呼叫區號919中的參與方，並且發生以下操作：

1. GW1.ITSPA向Z1.ITSPA傳送包含基於919的編號的許可請求(ARQ)消息。

2. Z1.ITSPA將919解析為VZ.ITSP，並向VZ.ITSP傳送位置請求(LRQ)消息。

3. 來自Z1ITSPA區域的919號碼的LRQ由VZ.ITSP接收。VZ.ITSP檢查Z1ITSPA的區域遠端配置，發現其區域VZITSP配置為「invia」區域。然後向Z1.ITSPA傳送位置確認(LCF)消息並指定HS.ITSP作為919呼叫的目標網關。

4. Z1.ITSPA向GW1.ITSPA傳送准入確認(ACF)消息並指定HS.ITSP作為目標網關。

5. GW1.ITSPA向HS.ITSP傳送919呼叫的設定消息。

6. HS.ITSP會向VZ.ITSP諮詢ARQ（包含answerCall=true）以接納來電。

7. VZ.ITSP使用ACF響應以接受呼叫。

8. HS.ITSP有一個撥號對等體，為919字首（或所有字首）指定RAS VZ.ITSP，因此它向VZ.ITSP傳送字首919的ARQ（應答呼叫設定為FALSE）。

9. VZ.ITSP網守通過查詢區域字首表標識Z2ITSPB區域處理字首「919」。然後，它使用區域遠端配置並知道其自己的本地區域VZITSP配置為「outvia」區域。然後它將LRQ傳送到Z2。ITSPB網守，而不是將LRQ傳送到另一個IP到IP網守。

10. Z2.ITSPB在其自己的區域中看到字首919，並返回指向GW2.ITSPB的LCF。

11. VZ.ITSP返回指定GW2.ITSPB作為到HS.ITSP的目標網關的ACF。

12. HS.ITSP向GW2.ITSPB傳送919呼叫的設定消息。

13. GW2.ITSPB向Z2.ITSPB傳送ARQ（包含answerCall=true）。

14. Z2.ITSPB傳送answerCall的ACF。

15. HS.ITSP和GW2.ITSPB之間的H.323呼叫已連線。GW1.ITSPA和HS.ITSP之間的H.323呼叫已連線。

原始閘道管理員(Z1.ITSPA)

origgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z1ITSPA cisco 10.16.8.158

zone remote VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.139 1719

zone prefix VZITSP 919*

.

.

.

!

end

Via-zone Gatekeeper(VZ.ITSP)

vzgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z1ITSPA cisco 10.16.8.158 invia VZITSP

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.144 1719 outvia VZITSP

zone prefix Z2ITSPB 919*

.

.

.

!

end

終端閘道管理員(Z2.ITSPB)

termgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z2ITSPB china 10.16.8.144

.

.

.

!

end

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

注意：這些show命令輸出是從VZ.ITSP網守獲得的。

發出show running config | begin gatekeeper命令驗證網守配置：

gatekeeper

zone local VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z1ITSPA cisco 10.16.8.158 invia VZITSP

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.144 1719 outvia VZITSP

zone prefix Z2ITSPB 919*

no shutdown

您還可以使用show gatekeeper zone status命令來驗證網守配置：

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

VZITSP         cisco         10.16.128.40  1719  LSV

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth :unlimited

Current total bandwidth :0

Maximum interzone bandwidth :unlimited

Current interzone bandwidth :0

Maximum session bandwidth :unlimited

Total number of concurrent calls :3

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets :(Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone hurricane :use proxy

to gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

to MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone hurricane :use proxy

from gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

from MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Z1.ITSPA     cisco         10.16.10.139   1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ.ITSP,     outvia:VZ.ITSP

Z2.ITSPB     cisco         10.16.8.144    1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ.ITSP,   outvia:VZ.ITSP

發出show gatekeeper status命令檢視呼叫容量閾值：

Gatekeeper State: UP

Load Balancing:   DISABLED

Flow Control:     DISABLED

Zone Name:        hurricane

Accounting:       DISABLED

Endpoint Throttling:        DISABLED

Security:         DISABLED

Maximum Remote Bandwidth:              unlimited

Current Remote Bandwidth:              0 kbps

Current Remote Bandwidth (w/ Alt GKs): 0 kbps

發出show gatekeeper performance stats命令以檢視RAS資訊，包括via-zone statistics:

Performance statistics captured since: 08:16:51 GMT Tue Jun 11 2002

RAS inbound message counters:

Originating ARQ: 462262 Terminating ARQ: 462273 LRQ: 462273

RAS outbound message counters:

ACF: 924535     ARJ: 0  LCF: 462273     LRJ: 0

ARJ due to overload: 0

LRJ due to overload: 0

RAS viazone message counters:

inLRQ: 462273   infwdLRQ 0      inerrLRQ 0

outLRQ: 0       outfwdLRQ 0     outerrLRQ 0

outARQ: 462262  outfwdARQ 0     outerrARQ 0

Load balancing events: 0

Real endpoints: 3

顯示屏中顯示以下重要的RAS via-zone欄位：

- inLRQ: — 與invia關鍵字關聯。如果invia是本地區域，則此計數器標識由本地invia網守終止的LRQ的數量。

- infwdLRQ — 與invia關鍵字關聯。如果invia是遠端區域，此計數器會標識轉發到遠端invia網守的LRQ的數量。

- inerLRQ — 與invia關鍵字關聯。由於找不到invia gatekeeper ID而無法處理LRQ的次數。通常由網守名稱拼寫錯誤引起。

- outLRQ — 與outvia關鍵字關聯。如果outvia是本地區域，此計數器標識由本地outvia網守終止的LRQ數。此計數器僅應用於未指定invia gatekeeper的配置。

- outfwdLRQ — 與outvia關鍵字關聯。如果outvia是遠端區域，此計數器標識轉發到遠端outvia網守的LRQ數。此計數器僅應用於未指定invia gatekeeper的配置。

- outerrLRQ — 與outvia關鍵字關聯。由於找不到outvia gatekeeper ID而無法處理LRQ的次數。通常由網守名稱拼寫錯誤引起。此計數器僅應用於未指定invia gatekeeper的配置。

- outARQ — 與outvia關鍵字關聯。標識本地網守處理的源ARQ數量（如果外發是本地區域）。

- outfwdARQ — 與outvia關鍵字關聯。如果outvia網守是遠端區域，則此編號標識此網守接收的源ARQ數量，此數量導致將LRQ傳送到網守中。

- outerrARQ — 與outvia關鍵字關聯。由於找不到外發網守ID而無法處理發起ARQ的次數。這通常是由網守名稱拼寫錯誤造成的。

輸入show gatekeeper circuit命令檢視有關正在進行的呼叫的資訊：

CIRCUIT INFORMATION

===================

Circuit       Endpoint   Max Calls Avail Calls Resources     Zone

-------       --------   --------- ----------- ---------     ----

ITSP B        Total Endpoints: 1

hs.itsp    200       198         Available

注意：「calls」一詞是指某些命令和輸出中的呼叫段。

輸入show gatekeeper endpoint命令檢視有關終端註冊的資訊：

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

10.16.10.140    1720  10.16.10.140    50594 vz.itsp         H323-GW

H323-ID: hs.itsp

H323 Capacity Max.= 200  Avail.= 198

Total number of active registrations = 1

疑難排解

使用本節內容，對組態進行疑難排解。

疑難排解程序

以下是與此組態相關的疑難排解資訊。完成以下步驟，對組態進行疑難排解。

排除IPIPGW故障的步驟與排除TDM到IP H.323網關故障類似。通常，您的故障排除工作應如下所示：

1. 隔離並重現故障場景。

2. 從debug和show命令、配置檔案和協定分析器收集相關資訊。

3. 確定協定跟蹤或內部調試輸出中的第一個故障指示。

4. 在組態檔中尋找原因。

如果via-zone被懷疑是呼叫失敗的來源，請通過識別受影響的子功能將問題隔離到IPIPGW或網守，並重點檢視與該子功能相關的show和debug命令。

開始故障排除之前，您必須首先將問題隔離到網關或網守。網關和網關管理員負責以下任務：

網關任務：

- 媒體流處理和語音路徑完整性

- DTMF中繼

- 傳真中繼和傳輸

- 數字轉換和呼叫處理

- 撥號對等體和編解碼器過濾

- 承運人ID處理

- 基於網關的計費

網守任務：

- 網關選擇和負載平衡

- 呼叫路由（區域選擇）

- 基於網守的計費

- 控制呼叫接納、安全性和頻寬

- 呼叫能力的實施

疑難排解指令

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

附註：使用 debug 指令之前，請先參閱有關 Debug 指令的重要資訊。

網關debug命令：

- debug voip ipgw — 此命令顯示與IP到IP呼叫處理相關的資訊。

- debug h225 asnl — 此命令顯示H.225消息和相關事件的asn1部分的實際內容。

- debug h225 events — 此命令顯示H.225消息和相關事件中asn1部分的實際內容。

- debug h245 asn1 — 此命令顯示H.245消息和相關事件中asn1部分的實際內容。

Gatekeeper debug命令：

- debug h225 asn1 — 此命令顯示H.225 RAS消息和相關事件的asn1部分的實際內容。

- debug h225 events — 此命令顯示H.225 RAS消息和相關事件的asn1部分的實際內容。

- debug gatekeeper main 10 — 此命令跟蹤主要網守功能，例如LRQ處理、網關選擇、准入請求處理、字首匹配和呼叫容量。

- debug gatekeeper zone 10 — 此命令跟蹤面向網守區域的功能。

- debug gatekeeper call 10 — 此命令跟蹤網守面向呼叫的功能，如跟蹤呼叫引用。

- debug gatekeeper gup asn1 — 此命令顯示集群中網守之間通訊的網守更新協定消息和相關事件的asn1部分的實際內容。

- debug gatekeeper gup events — 此命令顯示集群中網守之間通訊所需的網守更新協定消息的asn1部分的實際內容和相關事件。

- debug ras — 此命令顯示傳送和接收的RAS消息的型別和定址。

Gateway show命令：

- show h323 gateway h225 — 此命令維護H.225消息和事件的計數。

- show h323 gateway ras — 此命令維護傳送和接收的RAS消息計數。

- show h323 gateway cause — 此命令顯示從連線的網關接收的原因代碼計數。

- show call active voice [brief] — 這些命令彙總有關活動呼叫和已清除呼叫的資訊。

- show crm — 此命令顯示與IPIPGW上IP電路關聯的呼叫容量計數。

- show processes cpu — 此命令顯示詳細的CPU利用率統計資訊（每個進程的CPU使用情況）。

- show gateway — 此命令顯示閘道的目前狀態。

Gatekeeper show命令：

- show/clear gatekeeper performance stats — 此命令顯示與處理呼叫關聯的網守統計資訊。

- show gatekeeper zone status — 此命令列出有關網守已知的本地和遠端區域的資訊。

- show gatekeeper endpoint — 此命令列出有關註冊到網守的端點的關鍵資訊，包括IPIPGW。

- show gatekeeper circuit — 此命令合併有關跨多個網關的電路利用率的資訊。

- show gatekeeper calls — 此命令列出有關本地區域中正在處理的呼叫的關鍵資訊。

相關資訊

- Cisco多重服務IP到IP網關應用指南

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems