目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

背景資訊

相關資訊

簡介

使用Cisco Unified Call Studio通用版，可以使用預設語言和編碼清單，並可通過「專案首選項」進行配置；本檔案將說明程式。

必要條件

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unified Call Studio通用版。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

症狀：不適用

解析度：在Cisco Unified Call Studio， Universal Edition中，從選單中選擇視窗>首選項。在「首選項」對話方塊中，選擇「Audium」>「專案」。這將顯示預設語言和編碼清單。

語言清單包含用於填充每個語音應用程式「常規設定」中的語言下拉選單的預設語言清單。「常規設定」中指定的語言用於每個VoiceXML文檔的xml:lang屬性中。此處的值必須符合XML中指定語言所需的格式，例如en-US。

編碼清單包含用於填充General Settings中的encoding下拉選單的編碼的預設清單。建立VoiceXML文檔時，會使用「常規設定」中指定的編碼。

注意：此值必須是有效的Sun Java 1.4.2編碼格式，例如UTF-8;有關詳細資訊，請參閱Sun Java文檔。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems