目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

背景資訊

相關資訊

簡介

本文檔討論了如何對網關介面卡進行版本控制，以便您可以確定與當前介面卡相容的Cisco Unified Call Services和Cisco Unified Call Studio語音軟體的其他版本。

必要條件

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unified Call Services， Universal Edition和Cisco Unified Call Studio， Universal Edition。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

症狀：使用者希望瞭解其當前網關介面卡在升級到較新的Cisco Unified Call Services或Cisco Unified Call Studio軟體版本後是否仍能正常工作。

解析度：網關介面卡與Cisco Unified Studio和Cisco Unified Call Services的點版本相關聯，而不是與點版本相關聯。這些示例是說明：

- 在Cisco Unified Call Services 3.6.2上工作的網關介面卡也在Cisco Unified Call Services 3.6.3上工作（即該介面卡對3.6.x有效）。

- 在Cisco Unified Call Services 3.5上工作的網關介面卡在Cisco Unified Call Services 3.4.3上不起作用（也就是說，該介面卡適用於3.5.x，而不是3.4.x）。

- 在Cisco Unified Call Studio 5.0上工作的網關介面卡在Cisco Unified Call Studio 5.1.3上不起作用，但在Cisco Unified Call Studio 5.0.1上卻能正常工作。

可以重新發佈以前的網關介面卡，以便與較新版本的Cisco Unified軟體配合使用。即使您升級到不支援當前網關介面卡的思科統一軟體版本，也可能會提供專用於此新軟體版本的這些網關介面卡的更新版本。

檢視思科聯絡中心(Audium)支援中心論壇 ，瞭解最新的軟體和網關介面卡下載資訊。

相關資訊

- 思科客服中心(Audium)支援中心

- 技術支援與文件 - Cisco Systems