目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

故障排除流程圖

相關資訊

簡介

本文檔提供有關Cisco uBR9xx系列電纜數據機常見硬體故障的故障排除資訊，並提供排除這些故障的方法。流程圖列出了Cisco uBR9xx系列纜線資料機遇到的最常見症狀。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

故障排除流程圖

相關資訊

- Cisco uBR9xx系列電纜數據機的硬體故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems