目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

程式

調整低水位線

調整高水位線

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹在帶有「高」和「低」水線標籤設定的Cisco Call Manager的日誌分割槽中建立額外磁碟空間的過程。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科Call Manager版本10.0.1-10000-24

- 思科即時監控工具(RTMT)版本10.0(001)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

提示：此技術文檔中的資訊還適用於調整Cisco IM and Presence Service Server的RTMT中的水印。

低WaterMark是日誌記錄總磁碟空間帖子的百分比值，當您收到警報時，表示磁碟空間已用配置的低WaterMark百分比表示。

高WaterMark是清除較舊日誌檔案的日誌記錄磁碟空間總數的百分比值。

超出高水位線和超出低水位線是指示日誌記錄分割槽中已用磁碟空間百分比的事件。

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

此事件表示日誌分割槽中的已用磁碟空間百分比已超過配置的高水位線。

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

此事件表示日誌分割槽中已用磁碟空間百分比已超出配置的低水位線。

可以根據需要在RTMT中配置這兩個事件的閾值百分比值。預設情況下，高水位線設定為總測井分割槽的95%，低水位線設定為總測井分割槽的90%。

有時，日誌記錄分割槽中的空間不足而需要建立額外空間來使呼叫管理器中的某些活動生效。在這樣的事件中，可以在日誌分割槽中建立額外的空間，並分別調整高水位標籤和低水位標籤的閾值。

當High WaterMark的閾值降低時，它會清除較舊的日誌檔案，這會在日誌分割槽中建立額外的磁碟空間。

程式

調整低水位線

啟動RTMT並登入到所需的集群，然後在左側窗格中導航到System > Tool > Alert Central。

在右窗格的「System Right（系統右側）」下，按一下 LogPartitionLowWaterMarkExceeded > Set Alert/Properties。

按「Next」（下一步）。

預設情況下，「低水位線」設定為90%。

根據您的要求將Low WaterMark設定為較低的值，然後按一下Next。

按「Next」（下一步）。

按一下「Save」。

調整高水位線

在右窗格的「系統右」下，按一下LogPartitionHighWaterMarkExceeded > Set Alert/Properties。

按「Next」（下一步）。

預設情況下，高水位線設定為95%。

根據您的要求將「高水位線」設定為較低的值，然後按一下「下一步」。

按「Next」（下一步）。

按一下「Save」。

驗證

在日誌分割槽中建立額外的磁碟空間。調整高水位標籤和低水位標籤後，可以通過Call Manager上CLI上的Show Status命令進行驗證。

在調整水印之前。

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:07:16

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:07:17 up 72 days, 21:01,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.11

CPU Idle:   93.06%  System:   02.40%    User:   04.29%

IOWAIT:   00.25%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:         133808K

Used:        7928288K

Cached:        3312040K

Shared:              0K

Buffers:         342228K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256672K       12705464K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       47443520K       25836240K (36%)

調整WaterMark之後。

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:35:48

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:35:49 up 72 days, 21:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.16

CPU Idle:   98.61%  System:   00.88%    User:   00.51%

IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:        1957460K

Used:        6104636K

Cached:        1477332K

Shared:              0K

Buffers:         360100K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256660K       12705476K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       54805132K       18474628K (26%)

如Show Status輸出所示，「已用磁碟/日誌記錄」分割槽的百分比值已從36%更改為26%。

疑難排解

目前尚無特定資訊可用於排解此組態的疑難問題。