目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

其他記憶體支援型號

確認額外的記憶卡

更換附加記憶體卡

相關資訊

簡介

本文檔介紹在N9K-C93180YC-FX3S上更換其他記憶體卡的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- N9K-C93180YC-FX3S

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- N9K-C93180YC-FX3S

- 現場更換單元(FRU)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

對於某些Nexus 9300系列交換機，支援增加額外的記憶體卡。附加的記憶卡是現場更換單元(FRU)，處理RMA時會將其視為獨立零件。在更換機箱期間，必須將額外的記憶體卡從舊機箱卸下到新機箱。同樣，如果判斷為硬體故障並執行RMAed，則需要更換。例如，本文檔介紹在N9K-C93180YC-FX3S上更換其他記憶體卡的步驟。

其他記憶體支援型號

2022年1月。有關最新資訊，請參閱參考部分中的連結。

交換機型號

其他記憶體型號

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16GB=

確認額外的記憶卡

由於所列交換機的預設記憶體為16GB，因此show version命令的輸出可幫助確定是否有額外記憶體。

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

此外，如果您進入bash模式，您可以取得更多有關記憶卡的詳細資訊。

如果「Memory Device」部分顯示了Size， Part Number，則意味著存在記憶體卡。

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

更換附加記憶體卡

1. 確保已關閉交換機的電源並已拔下電纜。

2.卸下螺釘和面板。

3.拉出左側插槽兩端的閂鎖以卸下記憶體卡。

4.卸下新交換機的螺釘和面板。

5. 將記憶體卡插入新交換機的左側插槽。

6.更換面板並使用螺釘將其固定。

相關資訊

- 將8或16 Gigabit DIMM增加到Cisco Nexus 9000系列交換機

- 思科技術支援與下載