目錄

簡介

必要條件

需求

Nexus 3000系列交換器

Nexus 3064

Nexus 3132

Nexus 3164

Nexus 3172

Nexus 3232C

Nexus 3264Q

Nexus 9000系列交換器

Nexus 9332

Nexus 93XX交換機

Nexus 9500

簡介

儘管運行類似的代碼，Nexus 3000和Nexus 9000系列交換機的不同變體使用不同的命令來劃分40G介面。  本文檔將提供特定平台的分機配置的整合檢視。

必要條件

需求

思科建議您瞭解這些主題的基本知識

- Cisco Nexus 3000/9000系列介面組態

Nexus 3000系列交換器

Nexus 3064

3064支援分段，但QSFP埠不能單獨分段。  您必須將所有資料劃分為10GB或將其全部配置為40 GB。  這是通過設定硬體配置檔案模式完成的：

N3064(config)# hardware profile portmode ?

16x10g+12x40g  16x10G+12x40G port mode

16x40g         16x40G port mode

32x10g+8x40g   32x10G+8x40G port mode

48x10g+4x40g   48x10G+4x40G port mode

52x10g+3x40g   52x10G+3x40G port mode

56x10g+2x40g   56x10G+2x40G port mode

60x10g+1x40g   60x10G+1x40G port mode

64x10g         64x10G port mode

8x10g+14x40g   8x10g+14x40G port mode

請注意，雖然命令help提供了單獨拆分埠的選項，但實際上不起作用。  適用的選項是48x10g+4x40g或64x10g。

必須重新載入交換機才能使更改生效。

Nexus 3132

在3132上，40G埠可以獨立斷開。  但是與3064交換器一樣，它也有必須設定的硬體設定檔模式：

N3132Q(config)# hardware profile portmode ?

24x40g       24x40G non-oversubscribed breakout port mode

26x40g       26x40G oversubscribed breakout port mode

32x40g       32x40G oversubscribed breakout port mode

fixed32x40g  32x40G oversubscribed fixed port mode

在固定32x40G模式下，無法斷開埠。  在其他模式下，可通過設定「speed 10000」命令逐個斷開埠。  但是，只有前24個埠可以斷開，但26x40G模式除外，在該模式下，所有可用埠都可以斷開。

可以使用「speed 40000」命令來回憶。  這不需要重新載入交換器。  與3064交換機一樣，設定硬體配置檔案模式需要重新載入。

3132還具有4個SFP+埠，這些埠與第一個QSFP埠交錯。  這表示您可以使用第一個QSFP埠或4個SFP+埠，但不能同時使用兩者。

預設情況下，QSFP埠是開啟的。  您可以使用以下命令啟用SFP+埠：

N3132Q(config)# hardware profile front portmode ?

qsfp      Front panel QSFP port 1 is active

sfp-plus  Front panel SFP+ (1-4) ports are active

但是，使用固定的32x40G硬體配置檔案時不能設定SFP+埠模式。

Nexus 3164

Cisco Nexus 3164Q交換機支援從Cisco NX-OS版本6.1(2)I2(2b)開始的突破介面。 interface breakout module命令將Cisco Nexus 3164Q交換機的64個40G介面分割為4個10G介面，

共256個10G介面。輸入此命令後，必須將運行配置複製到啟動配置並重新載入裝置。對7.0(3)I1(1)之前的Cisco NX-OS版本的突破支援位於

模組級別，應用於模組的所有埠。從Cisco NX-OS版本7.0(3)I1(1)開始，您可以拆分任意數量的埠。

要基於每個模組進行分段，請使用命令。

interface breakout module 1

可以使用以下命令將各個埠斷開

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

使用此命令的「no」形式摺疊埠。

Nexus 3172

3172具有單個硬體配置檔案48X10G+breakout6x40g。  40GB埠可以通過「speed 10000」命令單獨拆分。

可以使用「speed 40000」命令摺疊它們。

Nexus 3232C

Cisco Nexus 3232C交換機支援分支介面。該命令將交換機的每個40G埠分割為四個10G埠（分支埠），或將交換機的每個100G埠分割為四個25G埠或兩個50G埠。埠範圍從1到32。

interface breakout module 1 port <x> map {10g-4x | 25g-4x | 50g-2x}

Nexus 3264Q

3264支援7.0(2)I3(1)的分支。  但是，此交換機只能支援128個邏輯埠，因此每個40GB介面只能劃分為2x10GB模式。  此時，不支援將埠分支到4x10GB模式。

Nexus 9000系列交換器

Nexus 9332

9332支援埠1-12和埠15-26上的分支。  連線埠可以使用

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

使用此命令的「no」形式摺疊埠。

Nexus 93XX交換機

這些平台不支援40G埠的分支。  但是，您可以使用QSA介面卡將40G埠轉換為10G埠。  QSA介面卡只能以10G速度使用 — 它不能以1G速度運行。

Nexus 9500

9636PQ、9432PQ和9536PQ線卡支援分支。  可以使用命令基於每個模組進行細分。

interface breakout module <x>

各個連線埠都可以使用命令進行分段。

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

使用這些命令的「no」形式摺疊埠。