目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

Nexus 2300系列FEX上的黃色埠和白色標籤埠有何區別？

簡介

本文檔介紹Nexus 2300系列FEX的埠型別資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體平台：

- Cisco Nexus 2348UPQ 10GE

- Cisco Nexus 2332TQ 10GE

這同樣適用於Cisco Nexus 2348TQ 10GE和Cisco Nexus 2348TQ-E 10GE FEX。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

Nexus 2300系列FEX上的黃色埠和白色標籤埠有何區別？

Cisco Nexus 2300平台提供兩種型別的埠：用於終端主機連線的埠（主機介面）和上行鏈路埠（交換矩陣介面）。 黃色和白色的交換矩陣介面均可用於連線上游父Cisco Nexus交換機。黃色標籤的上行鏈路埠和白色標籤的上行鏈路埠之間沒有區別。