目錄

簡介

必要條件

需求

慣例

逐步程序

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何在Cisco Catalyst 6500/6000 LAN模擬(LANE)模組上復原密碼。本文檔針對以下模組：

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE（單模光纖[SMF]）模組(部件號：X6101-OC12-SMF)

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE（多模式光纖[MMF]）模組(部件號：X6101-OC12-MMF)

必要條件

需求

對於此過程，您需要一根直電纜（而不是傳統的完全交叉電纜）。

注意：Catalyst 6500/6000 LANE模組的密碼復原程式會與最新的軟體版本中斷(在本檔案初次發佈時，最新的軟體版本是Cisco IOS®軟體版本12.1(4)E2)。 如需詳細錯誤資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCdt05579 (僅限註冊客戶)。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

逐步程序

本檔案介紹使用Catalyst OS(CatOS)軟體版本6.1(1b)的Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine和使用Cisco IOS軟體版本12.0(5)XS1的Cisco ATM LANE模組上的密碼復原程式。

1. 將終端機或具有終端模擬的PC連線到ATM LANE模組的主控台連線埠。

使用以下終端機設定：

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. 發出show version命令並記錄配置暫存器的設定。

文檔Cisco 1600系列路由器的口令恢復過程的口令恢復過程示例部分提供show version命令的輸出。配置暫存器設定通常為0x2101或0x101。

3. 前往Catalyst 6500/6000的Supervisor Engine並發出reset mode 指令。

4. 在通電後10秒內按終端鍵盤上的Break，將模組放入ROM監視器(ROMmon)中。

如果Break按鍵順序不起作用，請參閱密碼復原期間的標準Break按鍵順序組合以瞭解其他按鍵組合。

5. 在rommon 1>提示符處發出confreg 0x2142命令，以便在不載入配置的情況下從快閃記憶體啟動。

6. 在rommon 2>提示符下發出reset命令。

模組重新引導，但忽略儲存的配置。

7. 當螢幕上出現這些問題時，輸入此處以粗體顯示的回答：

1. 是否要進入初始配置對話方塊？是

2. 是否要輸入基本管理設定？否

3. 是否要檢視當前介面設定？否

4. 輸入主機名：主機名

5. 輸入啟用密碼：新密碼

6. 輸入密碼：密碼

7. 輸入虛擬終端密碼：密碼

注意：這是您輸入加密的新密碼的地方。

8. 是否配置SNMP網路管理？否

註：如果未指定使能加密口令，請鍵入no encryption。

9. 在獲取可以選擇儲存配置的選單之前，輸入no。

10. 輸入2以儲存組態。

8. 在ATM>提示時發出enable命令。

9. 輸入新密碼。

您處於啟用模式並看到ATM#提示。

10. 發出copy start running命令，將NVRAM複製到記憶體中。

請勿發出configure terminal命令。

11. 發出write terminal命令或show running命令。

12. 發出configure terminal命令並進行更改。

現在提示符為hostname(config)#。

13. 發出config-register 0x2102命令，或您在第2步中記錄的值。

14. 按Ctrl-Z離開配置模式。

提示符現在為hostname#。

15. 發出write命令以提交更改。

16. 發出reload命令以使用新的配置暫存器重新啟動。

相關資訊

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems