目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

緩衝區分配

隊列結構

微調緩衝區分配

將服務策略用於Hardmax或Softmax緩衝區分配

範例 1

範例 2

範例 3

使用服務策略手動更改Softmax緩衝區值

範例 1

範例 2

案例研究：輸出下降

摘要

相關資訊

簡介

本檔案將說明Catalyst 3650/3850平台上的佇列結構和緩衝區，並提供有關如何減輕輸出捨棄的範例。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Catalyst平台上的服務品質(QoS)的基本知識。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Catalyst 3650/3850

- 03.07.04

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

輸出丟棄通常是由於多對一或10gig到1gig傳輸引起的介面超訂用所致。介面緩衝區是有限的資源，只能吸收最多到資料包可以丟棄的點的突發。如果調整緩衝區，您可以獲得一些緩衝，但它不能保證出現零輸出丟棄情況。

建議運行03.06或03.07的最新版本，以獲取合適的緩衝區分配，因為舊代碼中存在一些已知的錯誤。

緩衝區分配

傳統上，會為每個隊列靜態分配緩衝區，並且隨著隊列數量的增加，預留緩衝區的數量也會減少。  這樣效率低下，並且會耗盡所有隊列處理幀所需的緩衝區數量。為繞過此類限制，Catalyst 3650/3850平台使用硬緩衝區和軟緩衝區。

- 硬緩衝區：這些是特定隊列的最小保留緩衝區。如果特定隊列不使用緩衝區，則這些緩衝區對其他隊列不可用。

- 軟緩衝：這些緩衝區已分配給隊列，但是如果不使用，則可以由其他隊列和介面共用。

未應用服務策略的預設緩衝區分配

1GB埠的預設緩衝區分配是300個緩衝區，而10GB埠的預設緩衝區分配是1800個緩衝區（1個緩衝區= 256位元組）。該埠最多可以使用從具有預設設定的公共池分配的400%的預設值，即分別為1 Gig介面和10 Gig介面分配1200個緩衝區和7200個緩衝區。

預設軟緩衝區限制設定為400（即最大閾值）。閾值確定可以從公用池借用的軟緩衝區的最大數量。

隊列結構

不應用服務策略時，有2個預設隊列（隊列0和隊列1）。queue-0用於控制流量（DSCP 32或48或56），queue-1用於資料流量。

預設情況下，可為隊列0提供40%的介面可用緩衝區作為其硬緩衝區。也就是說，在1G埠的情況下為隊列0分配了120個緩衝區；在10G埠的情況下分配了720個緩衝區。1GB埠的Softmax（最大軟緩衝區）設定為480（計算為120的400%），10GB埠的Softmax（最大軟緩衝區）設定為2880，其中400是為任何隊列配置的預設最大閾值。

隊列1未分配任何硬緩衝區。queue-1的軟緩衝區值計算為分配給queue-0後剩餘介面緩衝區的400%。因此，1Gig介面為180%的400%，而10Gig介面為1800的400%。

其 show可用於檢視此分配的命令是 show platform qos queue config

.

對於1Gig介面，

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:20 GPN:66 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 160 - 167

DrainFast:Disabled PortSoftStart:1 - 1080

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  5   120  6   480  6   320   0     0   3  1440

1   1  4     0  7   720  3   480   2   180   3  1440

2   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

3   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

4   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

5   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

6   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

7   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

<<output omitted>>

對於10Gig介面，

3850#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37

DATA Port:1 GPN:37 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 8 - 15

DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 6480

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  6   720  8  2880  7  1280   0     0   4  8640

1   1  4     0  9  4320  8  1920   3  1080   4  8640

2   1  4     0  5     0  5     0   0     0   4  8640

3   1  4     0  5     0  5     0   0     0   4  8640

4   1  4     0  5     0  5     0   0     0   4  8640

<<output omitted>>

Hardmax or Hard Buffers是始終為此隊列保留和可用的Buffer量。

Softmax or Soft Buffers是可從其他隊列或全域性池借用的緩衝區量。每個1Gig介面的Softmax總數為1200（300的400%），如果是10Gig介面，則有7200個緩衝區。 應用服務策略時，如果沒有顯式建立，則可以為「Class default」建立1個額外隊列。所有在前面定義的類下不匹配的流量都屬於此隊列。此隊列下不能有任何match語句。

微調緩衝區分配

為了調整3650/3850平台中的緩衝區，請在各自的介面下附加服務原則。您可以使用service-policy調整Hardmax和Softmax緩衝區分配。

硬緩衝區和軟緩衝區的計算

這是系統為每個隊列分配Hardmax和Softmax的方式：

總埠緩衝區= 300(1G)或1800(10G)

如果共有5個隊列（5類），則預設情況下每個隊列將獲得20%的緩衝區。

優先順序隊列

1Gig:

HardMax = Oper_Buff = 20% of 300 = 60。

qSoftMax =(Oper_Buff * Max_Threshold)/100=60*400/100=240

10Gig

HardMax = Oper_Buff = 20% of 1800 = 360

qsoftMax =(Oper_Buff * Max_Threshold)/100 = 360*400/100= 1440

非優先順序佇列

1Gig:

HardMax = 0

qSoftMax =(Oper_Buffer*Max_Threshold)/100 = 300*20/100= 60。60 = 240的400%

10Gig:

HardMax = 0

qSoftMax =(Oper_Buffer*Max_Threshold)/100 = 1800*20/100= 360。360的400% = 1440

將服務策略用於Hardmax或Softmax緩衝區分配

如果應用服務策略，則只有「級別為1/2的優先順序隊列」才能獲得Hardmax。下面的示例可幫助澄清1Gig介面和10Gig介面中特定服務策略的緩衝區分配。在預設配置未應用任何服務策略的情況下，如果鏈路為1Gig鏈路，則queue-0的預設硬體最大值為120；如果鏈路為10Gig鏈路，則預設硬體最大值為720。

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:0 GPN:119 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 0 - 7

DrainFast:Disabled PortSoftStart:1 - 1080

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  5   120  6   480  6   320   0     0   3  1440

1   1  4     0  7   720  3   480   2   180   3  1440

2   1  4     0  5     0  5     0   0     0   3  1440

<<output omitted>>

3850#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37

DATA Port:1 GPN:37 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 8 - 15

DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 6480

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  6   720  8  2880  7  1280   0     0   4  8640

1   1  4     0  9  4320  8  1920   3  1080   4  8640

2   1  4     0  5     0  5     0   0     0   4  8640

<<output omitted>>

範例 1

應用服務策略時，如果未配置優先順序隊列或未設定優先順序隊列級別，則不能為該隊列分配硬最大值。

對於1Gig介面：

policy-map MYPOL

class ONE

priority percent 20

class TWO

bandwidth percent 40

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

3850#show run interface gig1/0/1

Current configuration : 67 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

service-policy output MYPOL

end

3800#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 360

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

1   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

2   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

3   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

4   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

<<output omitted>>

!--- There are 5 classes present though you only created 4 classes.

!--- The 5th class is the default class.

!--- Each class represent a queue and the order in which it is shown is the order in which

!--- it is present in the running configuration when checking "show run | sec policy-map".

對於10Gig介面：

policy-map MYPOL

class ONE

priority percent 20

class TWO

bandwidth percent 40

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

3850#show run interface TenGigabitEthernet1/0/37

Current configuration : 67 bytes

!

interface TenGigabitEthernet1/0/37

service-policy output MYPOL

end

3850#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/40

DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23

DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 2160

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

1   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

2   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

3   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

4   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

5   1  4     0  5     0  5     0   0     0   5  2880

<<output omitted>>

範例 2

應用優先順序級別1時，queue-0獲得60個緩衝區作為Hardmax。

對於1Gig介面：

policy-map MYPOL

class ONE

priority level 1 percent 20

class TWO

bandwidth percent 40

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

3850#show run interface gig1/0/1

Current configuration : 67 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

service-policy output MYPOL

end

BGL.L.13-3800-1#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 360

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  6    60  8   240  7   160   0     0   4   480

1   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

2   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

3   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

4   1  4     0  8   240  7   160   3    60   4   480

<<output omitted>>

對於10Gig介面：

policy-map MYPOL

class ONE

priority level 1 percent 20

class TWO

bandwidth percent 40

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

3850#show run interface Te1/0/37

Current configuration : 67 bytes

!

interface TenGigabitEthernet1/0/37

service-policy output MYPOL

end

3850_1#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37

DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23

DrainFast:Disabled PortSoftStart:3 - 2160

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  7   360 10  1440  9   640   0     0   5  2880

1   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

2   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

3   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

4   1  4     0 10  1440  9   640   4   360   5  2880

5   1  4     0  5     0  5     0   0     0   5  2880

<<output omitted>>

範例 3

在此示例中，新增了一個額外的類。隊列總數變為6。配置了2個優先順序後，每個隊列將獲得51個緩衝區作為Hardmax。此數學運算與上一個範例相同。

對於1Gig介面：

policy-map MYPOL

class ONE

priority level 1 percent 20

class TWO

priority level 2 percent 10

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

class FIVE

bandwidth percent 10

3850#show run interface gigabitEthernet1/0/1

Current configuration : 67 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

service-policy output MYPOL

end

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:16 GPN:10 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 128 - 135

DrainFast:Disabled PortSoftStart:3 - 306

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  7    51 10   204  9   136   0     0   5   408

1   1  7    51 10   204  9   136   0     0   5   408

2   1  4     0 10   204  9   136   4    51   5   408

3   1  4     0 10   204  9   136   4    51   5   408

4   1  4     0 11   192 10   128   5    48   5   408

5   1  4     0 11   192 10   128   5    48   5   408

6   1  4     0  5     0  5     0   0     0   5   408

<<output omitted>>

對於10Gig介面：

policy-map MYPOL

class ONE

priority level 1 percent 20

class TWO

priority level 2 percent 10

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

class FIVE

bandwidth percent 10

3850#show run interface Te1/0/37

Current configuration : 67 bytes

!

interface TenGigabitEthernet1/0/37

service-policy output MYPOL

end

3850_2#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37

DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23

DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 1836

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  8   306 12  1224 11   544   0     0   6  2448

1   1  8   306 12  1224 11   544   0     0   6  2448

2   1  4     0 12  1224 11   544   6   306   6  2448

3   1  4     0 12  1224 11   544   6   306   6  2448

4   1  4     0 13  1152 12   512   7   288   6  2448

5   1  4     0 13  1152 12   512   7   288   6  2448

6   1  4     0  5     0  5     0   0     0   6  2448

<<output omitted>>

注意：分配給少數隊列的緩衝區可能更少。當組合某些配置時，這是優先順序隊列和非優先順序隊列的Softmax計算無法滿足的值。

總之，您建立的隊列越多，每個隊列在Hardmax和Softmax方面獲得的緩衝區就越少（因為Hardmax也取決於Softmax值）。

從3.6.3或3.7.2開始，可以使用CLI命令修改Softmax的最大值 qos queue-softmax-multiplier 1200 預設值為100。如果配置為1200，則非優先順序隊列和非主優先順序隊列(!=1級)的Softmax將從其預設值乘以12。此命令僅在連線了策略對映的埠上生效。它也不適用於優先順序隊列級別1。

使用服務策略手動更改Softmax緩衝區值

範例 1

這是服務策略配置和往來行緩衝區分配：

policy-map TEST_POLICY

class ONE

priority level 1 percent 40

class TWO

bandwidth percent 40

class THREE

bandwidth percent 10

3850#show run interface gigabitEthernet1/0/1

Current configuration : 67 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

service-policy output TEST_POLICY

end

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 450

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  6    75  8   300  7   200   0     0   4   600

1   1  4     0  8   300  7   200   3    75   4   600

2   1  4     0  8   300  7   200   3    75   4   600

3   1  4     0  8   300  7   200   3    75   4   600

<<output omitted>>

緩衝區在隊列中平均分配。如果使用bandwidth命令，則僅更改每個隊列的權重以及排程程式對其執行的方式。

要調整Softmax值，必須使用 queue-buffer ratio 命令。

policy-map TEST_POLICY

class ONE

priority level 1 percent 40

class TWO

bandwidth percent 40

queue-buffers ratio 50    <---------------

class THREE

bandwidth percent 10

class FOUR

bandwidth percent 5

這些是新的緩衝區分配。

對於1Gig介面：

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  6    39  8   156  7   104   0     0   0  1200

1   1  4     0  9   600  8   400   3   150   0  1200

2   1  4     0  8   156  7   104   4    39   0  1200

3   1  4     0 10   144  9    96   5    36   0  1200

4   1  4     0 10   144  9    96   5    36   0  1200

queue-1獲得50%的軟緩衝區，即600個緩衝區。根據演算法，其餘的緩衝區會分配到其他隊列。

10Gig介面的類似輸出為：

3850#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37

DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23

DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 1836

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  7   234 10   936  9   416   0     0   5  7200

1   1  4     0 11  3600 10  1600   4   900   5  7200

2   1  4     0 10   936  9   416   5   234   5  7200

3   1  4     0  4   864 11   384   1   216   5  7200

4   1  4     0  4   864 11   384   1   216   5  7200

5   1  4     0  5     0  5     0   0     0   5  7200

<<output omitted>>

注意：分配給少數隊列的緩衝區可以更少。這是預期值，因為當組合某些配置時，值無法適合優先順序隊列和非優先順序隊列的Softmax計算。有一個內部演算法可以處理它。

範例 2

將所有Softmax緩衝區分配給單個預設隊列。

您可以看到分配給幾個隊列的緩衝區更少。這是預期值，因為當配置了某些組合時，這些值無法適合優先順序隊列和非優先順序隊列的Softmax計算。有一個內部演算法可以處理它。分配給少數隊列的緩衝區可以更少。這是預期值，因為當配置了某些組合時，這些值無法適合優先順序隊列和非優先順序隊列的Softmax計算。有一個內部演算法可以處理它。

policy-map NODROP

class class-default

bandwidth percent 100

queue-buffers ratio 100

QoS配置結果如下：

3850#show platform qos queue config GigabitEthernet 1/1/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  4     0  8  1200  7   800   3   300   2  2400

1   1  4     0  5     0  5     0   0     0   2  2400

沒有Hardmax緩衝區，因為該策略應用於介面，並且它沒有任何設定了「level」的優先順序隊列。 應用策略對映後，第二個隊列即被禁用，這僅會在系統中保留1個隊列。

這裡需要注意的是，所有資料包都使用此單一隊列（包括控制資料包，如OSPF/EIGRP/STP）。 發生擁塞（廣播風暴）時，很容易造成網路中斷。 如果其它類定義了匹配的控制資料包，也會發生這種情況。

案例研究：輸出下降

在本測試中，IXIA流量發生器連線到1Gig介面，輸出埠為100Mbps介面。這是一個1Gbps到100Mbps的連線，並且一組1 Gig的資料包會被傳送1秒。這可能會導致輸出100mbps介面的輸出下降。使用預設配置（未應用服務策略）時，這是傳送1後的輸出丟棄數：

3850#show interfaces gig1/0/1 | in output drop

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 497000

預設閾值Th2中可見這些丟包。預設情況下，系統可以使用最大閾值作為丟棄閾值，即Drop-Th2。

3800#show platform qos queue stats gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:21 Drop Counters ------------------------------- Queue Drop-TH0 Drop-TH1 Drop-TH2 SBufDrop QebDrop ----- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 0 0 0

497000 0 0 1 0 0 0 0 0

然後，配置此服務策略以調整緩衝區：

policy-map TEST_POLICY

class class-default

bandwidth percent 100

queue-buffers ratio 100

3850#show run interface gigabitEthernet1/0/1

Current configuration : 67 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

service-policy output TEST_POLICY

end

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 2/0/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  4     0  8  1200  7   800   3   300   2  2400        <-- queue 0 gets all the buffer.

3850#show interfaces gigabitEthernet1/0/1 | include output drop

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 385064

對於相同的流量突發，丟棄數從497000減少到385064。然而，仍有下降。之後，配置 qos queue-softmax-multiplier 1200 global config 指令。

3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1

DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175

DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900

----------------------------------------------------------

DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd

--- --------  -------- -------- --------- ---------

0   1  4     0  8 10000  7   800   3   300   2 10000

3850#show interfaces gigabitEthernet1/0/1 | in output drop

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

queue-0的Softmax最多可以達到10,000個緩衝區，因此丟棄數為零。

註：這種情形是不可能的，因為其他介面也可以使用緩衝區，但這肯定有助於將資料包丟棄降低到某個水準。

使用此命令可以增加介面可用的最大軟緩衝區，但是您也必須牢記，僅當沒有其它介面使用這些緩衝區時，該軟緩衝區才可用。

摘要

1.建立更多隊列時，每個隊列獲得的緩衝區會更少。

2.可用緩衝區總數可透過以下方式增加： qos queue-softmax-multiplier

指令。

3.如果只定義1類預設值，為了調整緩衝區，所有流量都歸入單個隊列（包括控制資料包）中。請注意，當所有流量都放在一個隊列中時，控制流量和資料流量之間沒有分類，在擁塞期間，控制流量可能會被丟棄。因此，建議至少為控制流量建立其他1個類。CPU生成的控制資料包始終轉到第一個優先順序隊列，即使類別對映中不匹配也是如此。如果沒有配置優先順序隊列，它將轉到介面的第一個隊列，即queue-0。

4.在思科錯誤ID CSCuu14019之前，介面不會顯示「輸出丟棄」計數器。您必須執行 show platform qos queue stats 輸出以檢查丟包。

5.已提交增強請求Cisco錯誤ID CSCuz8625，以便我們在不使用任何服務策略的情況下配置soft-max乘數。（已在3.6.6及更高版本中解決）

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems