目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

配置SAN

UCS域配置檔案

步驟1.配置VSAN策略。

步驟2.配置埠策略。

伺服器配置檔案

步驟3.建立伺服器配置檔案。

步驟4.建立引導順序策略

步驟5.建立SAN連線策略。

步驟6.建立光纖通道網路策略。

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文描述如何在由Intersight管理模式(IMM)管理的伺服器中配置從儲存區域網路(SAN)引導。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- SAN拓撲基礎知識

- 基本瞭解Intersight管理模式中的UCS伺服器配置檔案。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- UCS-FI-64108，韌體4.2(1l)

- UCSX-210C-M6，韌體4.2(1l)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- 虛擬儲存區域網路(VSAN)ID

- 啟動器和目標的全球通用埠名稱(WWPN)

- 邏輯單元號(LUN)ID

伺服器和域配置檔案配置，所需的策略和池包括：

- VSAN策略

- 埠策略

- 啟動順序策略

- SAN連線策略

- WWPN池

配置SAN

UCS域配置檔案

步驟1.配置VSAN策略。

- 導覽至Policies > Create Policy，然後選擇VSAN。

- 命名策略並向其中新增所需的VSAN。此範例使用VSAN-A 100和VSAN-B 200，如下圖所示。

附註：配置光纖通道(FC)區域策略時，儲存選項非常有用，對於此配置不是強制性的。

步驟2.配置埠策略。

- 導覽至Policies > Create Policy，然後選擇Port。

- 輸入名稱，然後從清單中選擇Switch型號。完成後，配置統一埠。

- 轉至埠角色，選擇FC上行鏈路所需的埠，然後按一下配置。

- 選擇角色作為FC上行鏈路、管理速度和所需的VSAN。

- 您可以將策略新增到域配置檔案中。轉至Profiles > UCS Domain Profiles > Edit Domain profile（如果配置檔案已存在），或轉至Create domain profile，然後將所需的策略新增到域配置檔案中。

伺服器配置檔案

步驟3.建立伺服器配置檔案。

- 導航至Policies > Create UCS Server Profile。

- 輸入名稱並選擇目標平台。

- 在Compute Configuration上新增引導順序策略，其中配置了引導SAN選項。

步驟4.建立引導順序策略

- 命名引導策略並從下拉選單中新增SAN引導選項。

- 輸入虛擬主機匯流排介面卡(vHBA)的設定。

裝置名稱是策略中要引用的名稱。

物理或虛擬儲存的LUN識別符號。

插槽是插槽介面卡和埠。此範例為主機板上的模組化Lan(MLOM)。

- 您可以通過伺服器頁籤>選擇伺服器>資產清單>網路介面卡>網路介面卡>介面卡ID來驗證服務器上的插槽。

- 您可以新增額外的虛擬媒體選項以通過KVM安裝iso。

- 根據需要新增有關計算配置、管理配置和儲存配置的額外策略（可選）。

步驟5.建立SAN連線策略。

- 命名策略並新增WWNN（池或靜態），然後新增vHBA。

附註：VHBA名稱必須與之前配置的名稱相同。

步驟6.建立光纖通道網路策略。

- 需要光纖通道網路才能將VSAN分配到VHBA並從SAN引導。選擇選擇策略並新建。

- 配置所需的VSAN。

附註：VHBA配置中的其餘策略不是從SAN引導所必需的。

- 新增額外的vHBA以完成SAN連線策略配置（可選）。

- 伺服器配置檔案的SAN配置現已完成，如果儲存交換機上的主機和儲存裝置之間的訪問控制配置已完成（也稱為分割槽），則在伺服器處於引導過程中時，目標通過KVM顯示。

- 新增LAN連線策略以配置虛擬網路介面卡(VNIC)。

驗證

要驗證SAN配置，請導航到您建立的池和策略，因為此資訊不會顯示在伺服器配置檔案上。

對於WWPN:

- 導航到池，查詢建立的WWPN池，然後按一下使用頁籤。它顯示正在使用的WWPN以及哪個伺服器配置檔案使用它。

對於啟動過程：

- 當伺服器處於啟動過程中時，將顯示目標WWPN。

疑難排解

當伺服器處於引導過程時，按F6鍵。這會中斷初始化並將伺服器帶到boot選單，在該選單中，我們連線到介面卡並鍵入命令以檢查連線。

開啟到任何交換矩陣互聯IP地址的SSH會話，然後執行以下命令：

FI-A # connect adapter x/y/z        -> (x = Chassis, y = Blade, z = Adapter)

Entering character mode

Escape character is '^]'.

(none) login: dbgsh

adapter (top):2# attach-fls

adapter (fls):1# lunlist

lunlist

vnic : 16 lifid: 16

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x010303)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:98:49:62:0b:fa WWPN 58:cc:f0:98:49:62:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 58:cc:f0:90:49:62:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:62:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 17 lifid: 17

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x010303)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 58:cc:f0:98:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:98:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

提示：如果fc_id等於0x0000（如本例所示），請檢視光纖交換機中的分割槽配置以及儲存陣列中的LUN掩蔽。驗證在儲存陣列中正確配置了啟動器的WWPN。

相關資訊

排除SAN引導和SAN連線故障

域配置檔案配置

伺服器配置檔案配置

技術支援與文件 - Cisco Systems