目標

本文將描述在Cisco Business Wireless(CBW)網路上啟動期間的LED狀態代碼。

適用裝置 |韌體版本

- CBW 140AC存取點(產品手冊)| 10.6.1.0(下載最新版本)

- CBW 145AC接入點(產品手冊)| 10.6.1.0(下載最新版本)

- CBW 240AC存取點(產品手冊)| 10.6.1.0(下載最新版)

- CBW 141ACM網狀延伸器（產品手冊） | 10.6.1.0(下載最新版)

- CBW 142ACM網狀延伸器（產品手冊） | 10.6.1.0(下載最新版)

- CBW 143ACM網狀延伸器（產品手冊） | 10.6.1.0(下載最新版)

簡介

設定並運行思科企業無線網路後，閃爍的綠色LED表示接入點已準備好接收客戶端。穩定的綠色LED指示至少連線了一個客戶端。但AP何時啟動呢？

啟動LED代碼稍微複雜一些。微妙的區別可能意味著不同的東西。繼續讀下去看看你可能會看到什麼以及代碼是什麼意思

三種不同的「閃爍綠色」模式

- 快速模式（約每秒2倍）

- 慢速模式（1/2秒開，1/2秒關）

- 第二種慢速模式，看起來更像每秒一次短暫閃爍（每秒鐘大多數時間處於關閉狀態）。 這是指示AP已準備好接收客戶端的唯一模式。

啟動期間的LED階段

LED狀態

動作

純紅色

通電。

綠色閃爍（快速）

初始啟動；正在引導核心。

常亮綠燈

繼續啟動：正在載入軟體。

綠色閃爍（緩慢/偶數）

正在載入驅動程式和服務。

循環顏色（紅色/琥珀色/綠色）

已成功啟動服務；停止不再需要的服務。

紅色閃爍

啟動CAPWAP流程；初始化無線電；IP地址分配(注意IP地址分配是此階段的最後一環；如果發生故障，AP會停滯在閃爍的紅色階段中)。

循環顏色（紅色/琥珀色/綠色）

CAPWAP流程（AP加入管理）

綠色閃爍（慢速/閃爍）

完成啟動；已準備好接收客戶端。

結論

就是它。現在，您可以更好地瞭解啟動時可能看到的LED狀態代碼。

想瞭解有關CBW網路的更多資訊嗎？有關詳細資訊，請檢視以下任何連結。

網格簡介             網狀常見問題             思科業務無線模式解碼器             重新啟動提示             重置為出廠預設設定             零日：通過應用/網路配置             移動應用與Web UI             思科企業無線網狀網路的最佳實踐              允許清單              更新軟體             熟悉CBW應用             疑難排解             時間設定             紅色LED故障排除             網橋組名稱