目標

本文旨在展示如何在Cisco Business 220系列交換機上配置生成樹協定(STP)。

簡介

STP可保護第2層廣播域免受廣播風暴的影響。它將鏈路設定為備用模式以防止網路環路。當主機之間存在備用路由時，就會發生網路環路。這些環路導致第2層交換機在網路中無限轉發流量，從而降低網路效率。STP提供網路中端點之間的唯一路徑。這些路徑可消除網路環路的可能性。STP通常配置在存在冗餘鏈路到主機以防止網路環路時。

適用裝置 |軟體版本

- CBS220系列（產品手冊） | 2.0.0.17

配置生成樹協定

步驟1

登入到CBS220交換機的Web使用者介面(UI)。

步驟2

選擇Spanning Tree > STP Status and Global Settings。

步驟3

選中Spanning Tree State覈取方塊以啟用生成樹。

步驟4

選擇STP操作模式。

- 傳統STP — 提供任意兩個端點之間的單一路徑，消除和防止網路環路。

- 快速STP — 檢測網路拓撲以提供更快的生成樹收斂。預設情況下啟用此選項。

- 多個STP — 基於RSTP。它會偵測第2層回圈，並嘗試透過防止相關的連線埠傳輸流量來緩解回圈。

步驟5

（可選）選擇禁用STP時橋接協定資料單元(BPDU)資料包的管理方式。BPDU用於傳輸跨距樹狀目錄資訊。選擇BPDU處理模式。

- 過濾 — 在介面上停用跨距樹狀目錄時過濾BPDU封包。交換機之間只交換少量BPDU資料包。

- 泛洪 — 當介面上禁用生成樹時，泛洪BPDU資料包。所有BPDU資料包在所有交換機之間交換。

步驟6

選擇Path Cost Default Values。這將選擇用於為STP埠分配預設路徑開銷的方法。指派給介面的預設路徑成本會因所選方法而異。

- Short — 指定埠路徑開銷的範圍為1到65,535。

- Long — 指定埠路徑成本從1到200,000,000的範圍。

第7步

在Bridge Settings區域下，在Priority欄位中輸入網橋優先順序值。交換BPDU後，優先順序最低的裝置將成為根網橋。如果所有網橋使用相同的優先順序，則它們的MAC地址用於確定根網橋。

網橋優先順序值以4096的增量提供。例如4096、8192、12288等等。預設值為 32768。

步驟8

在Hello Time欄位中，設定根網橋在配置消息之間等待的時間間隔（以秒為單位）。

步驟9

在Max Age（最大期限）欄位中輸入最大期限值。這是裝置在嘗試重新定義其自己的配置之前可以等待而不收到配置消息的時間間隔（以秒為單位）。

步驟10

在Forward Delay欄位中輸入轉發延遲值。這是網橋在轉發資料包之前保持學習狀態的間隔。

步驟11

按一下「Apply」。

Designated Root區域顯示以下內容：

- 網橋ID — 網橋優先順序與交換機的MAC地址繫結。

- 根網橋ID — 根網橋優先順序與交換機的MAC地址繫結。

- 根埠 — 具有從該網橋到根網橋的最低開銷路徑的埠。

- Root Path Cost — 從該網橋到根的路徑開銷。

- Topology Changes Counts — 已發生的STP拓撲更改總數。

- Last Topology Change — 自上次發生拓撲更改以來經過的時間間隔。它會以天/小時/分鐘/秒顯示。

結論

你成功了！現在，您已成功在CBS220交換機上配置STP。

如需更多設定，請參閱思科商務220系列交換器管理指南。