目標

本文的目的是瞭解Catalyst 1200或1300交換器上命令列介面(CLI)的常用功能。

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200(數據表)

- Catalyst 1300(數據表)

簡介

可透過指令行介面 (CLI) 存取和設定交換器。存取 CLI 可在終端機型視窗中輸入指令。若使用者較熟悉終端機指令，可以用更輕鬆的替代方法瀏覽網頁設定公用程式。

您可以使用標準SSH客戶端(如PuTTY)訪問交換機的CLI。有關如何通過PuTTY訪問CLI的詳細資訊，請按一下此處。

目錄

- 常用CLI命令

- Smartport命令

- 分配靜態IP地址

- 配置VLAN

常用CLI命令

步驟 1

使用使用者名稱和密碼登入交換機。

使用者名稱： cisco

密碼：*****

步驟 2

交換機的主機名位於命令提示符的第一行。若要變更此設定，請輸入configure以進入全域組態模式。

switch# configure

步驟 3

鍵入hostname以及要分配給交換機的名稱。在本範例中，它是Switch3。

switch(config)# hostname Switch3

步驟 4

要退出全域性配置模式，請鍵入exit或end。

Switch3(config)# end

步驟 5

要驗證這一點，請鍵入show system，您將看到對「System Name（系統名稱）」所做的更改。

Switch3# show system

步驟 6

要建立能夠以管理員身份登入交換機的使用者，請進入全域性配置模式。

Switch3# configure

步驟 7

鍵入命令username，後跟要建立的使用者的名稱。在本例中，它是Tim。鍵入命令password ，然後鍵入要使用的密碼。

Switch3(config)#username Tim password Enter123

步驟 8

您可以選擇是否加密密碼。按一下鍵盤上的空格鍵並新增一個問號以檢視可用的命令。在此範例中，sha-512用作密碼的加密。

Switch3(config)#username Tim password Enter123 method sha512

步驟 9

要將使用者分配為管理員，他們既需要讀取許可權，也需要寫入許可權。在鍵盤上輸入privilege，後跟控制問號。

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- 許可權級別1 — 只讀CLI訪問 — 使用者無法訪問GUI，並且只能訪問不更改裝置配置的CLI命令。

- 許可權級別7 — 讀取/受限寫入CLI訪問 — 使用者無法訪問GUI，只能訪問某些更改裝置配置的CLI命令。

- 許可權級別15 — 讀/寫管理訪問 — 使用者可以訪問GUI並配置裝置。

在此示例中，選擇了15。

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

步驟 10

鍵入exit以註銷交換機。

Switch3(config)# exit

Switch3#exit

步驟 11

使用新建立的使用者重新登入到交換機。

使用者名稱： Tim

密碼： ********

步驟 12

鍵入show users命令檢視有關使用者名稱、協定、位置和會話時間的資訊。

Switch3# show users

步驟 13

show running configuration命令會提供交換器可能需要的大部分資訊。

Switch3# show running-config

Smartport命令

大多數交換機都有智慧埠，允許交換機確定實際插入其埠的內容，並根據配置的宏自動配置埠。如果我們不知道自動配置的具體工作方式，有時候可能不希望自動配置。在此類情況下可以停用智慧連線埠。

步驟 1

進入全域性配置模式。

Switch3# configure

步驟 2

鍵入macro auto disabled。

Switch3(config)# macro auto disabled

步驟 3

要重新開啟它，請運行命令macro auto enabled。

Switch3(config)# macro auto enabled

步驟 4

要將交換機設定為預設設定，請鍵入no macro auto。

Switch3(config)#no macro auto

分配靜態IP地址

步驟 1

進入全域性配置模式並鍵入interface VLAN1。

Switch3(config)# interface vlan 1

步驟 2

輸入IP地址和子網掩碼。

Switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

步驟 3

要檢視配置，請鍵入命令do show run。

Switch3(config-if)# do show run

配置VLAN

步驟 1

在全域性配置模式下，鍵入要配置的VLAN編號。在本例中，它是VLAN 20。

Switch3(config)#vlan 20

步驟 2

要建立VLAN，請使用命令介面VLAN編號，您可以直接配置介面。

Switch3(config)# interface vlan 30

步驟 3

鍵入do show vlan檢視您建立的VLAN。

Switch3(config-if)# do show vlan

步驟 4

若要將名稱新增到VLAN中，請鍵入name，然後鍵入要呼叫VLAN的名稱。在本例中，它是DATA。

Switch3(config-if)#name DATA

要查詢常用或常用命令，請使用向上和向下箭頭鍵循環檢視先前鍵入的命令。

步驟 5

要將介面配置為接入埠，請鍵入介面。在本例中，連線埠10的編號為g1/0/10。

Switch3(config)#interface g1/0/10

步驟 6

通過鍵入switchport mode access建立接入埠。

Switch3(config-if)#switchport mode access

步驟 7

要將其分配給VLAN，請鍵入switchport access，然後鍵入VLAN編號。在本例中，它被分配給VLAN 20。

Switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

步驟 8

要建立中繼埠，請輸入介面號。在本例中，它是g1/0/12。

Switch3(config-if)#interface g1/0/12

步驟 9

鍵入命令switch port mode trunk。

Switch3(config-if)#switch port mode trunk

步驟 10

要分配VLAN，請輸入命令switchport trunk以及VLAN ID。在本例中，包括VLAN 1、20和30。

Switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

步驟 11

要新增本徵VLAN（中繼的未標籤VLAN），請鍵入switchport trunk native，然後鍵入VLAN ID。本範例中使用的是VLAN 1。

Switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

步驟 12

要儲存配置，請鍵入exit，然後按兩次enter鍵。

Switch3(config-if)# exit

步驟 13

鍵入命令copy running configuration startup configuration。

Switch3#copy running-config startup-config

步驟 14

要確認，請輸入Y。

覆蓋檔案[startup-config]...(Y/N)[ ] ? Y

結論

現在，您已瞭解管理Catalyst 1200或1300交換機的常用的CLI命令。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊，請參閱以下頁面。

- 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

有關其他配置和功能，請參閱Catalyst系列管理指南。