識別日期

2017年5月9日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

RV130W

1.0.3.14、1.0.3.16

問題描述

RV130W上的數據機AC340U和UML290在登入以進行遠端管理時停止工作。它會離線並在幾分鐘後重新聯機。僅當通過USB數據機連線到WAN，而不是通過有線連線時，才會出現此問題。

當前狀態

建議將IPSec VPN用於遠端管理，而不是通過3G/4G轉換器。此問題將在下一正式韌體版本RV130W中解決。