簡介

本文旨在提供有關RV345雙WAN VPN路由器的「後箱式」產品規格。如需更深入的瞭解，請按一下此處檢視RV34X系列整合資料表。

RV345 Dual-WAN VPN路由器是RV34x系列的一部分，易於使用、靈活、高效能且耐用，非常適合小型企業。現在，新款RV345增加了網路過濾、應用控制和IP Source Guard等安全功能，為小型辦公室和遠端員工提供高度安全的寬頻有線連線。這些新的安全功能還便於對網路上的允許活動進行微調。

附註：檢視「盒子裡是什麼？」 有關RV345 Dual-WAN VPN路由器的樣式文章，請按一下此處。

產品規格

規格

說明

標準

IEEE、802.3、802.3u、802.1Q(VLAN)、802.11e（無線QoS）、路由資訊協定(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

作業系統

Linux

電纜型別

5e類或更高級別

連接埠

LAN、WAN、USB、控制檯

實體介面

規格

說明

連接埠

16個10/100/1000乙太網，支援802.3af

1個控制檯埠

12V DC 2.5 A電源介面卡埠

2個WAN

2個USB埠

按鈕

重置按鈕

交換器

電源開關

鎖插槽

Kensington鎖插槽

安裝和物理安全

安裝選項

提供了2個機架安裝支架，其中包括8個螺釘。

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

280 x 44 x 170毫米（11 x 1.75 x 6.75英吋）

重量

1.2千克（2.5磅）

網路功能

規格

規格

VLAN支援

是

網路通訊協定

動態主機設定通訊協定(DHCP)伺服器

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)

點對點通道通訊協定(PPTP)

DNS代理

網際網路群組管理協定(IGMP)代理和多點傳送轉送

動態網域名稱系統(DynDNS)，無網際網路通訊協定(NOIP)

網路位址轉譯(NAT)、連線埠位址轉譯(PAT)

一對一NAT

連線埠管理

連線埠映象

邦茹爾

VLAN數量

1個活動VLAN（2-4096範圍）

路由通訊協定

靜態路由

動態路由

RIP v1和v2

VLAN間路由

網路位址轉譯(NAT)

PAT，網路位址連線埠轉譯(NAPT)通訊協定

網路邊緣(DMZ)

軟體可配置為任何LAN IP地址

負載平衡

是

服務品質(QoS)

WAN佇列

3個隊列

區別服務代碼點支援(DSCP)

服務類別(CoS)

用於服務優先順序的頻寬管理

IPv6

雙堆疊IPv4和IPv6

6to4通道

無狀態位址自動組態

適用於LAN上IPv6使用者端的DHCPv6伺服器

用於WAN連線的DHCPv6客戶端

網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)v6

靜態IPv6路由

使用RIPng的動態IPv6路由

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS

網路時間協定(NTP)

第2層

用於5個活動VLAN的基於802.1Q的VLAN

安全

規格

說明

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS，使用者名稱/密碼複雜性

防火牆

狀態封包檢查(SPI)防火牆、連線埠轉送和觸發、拒絕服務(DoS)預防、基於軟體的DMZ

阻止的DoS攻擊：

- SYN泛洪

- 回聲風暴

- ICMP泛洪

- UDP泛洪

- TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web過濾器

過濾惡意網站並阻止有害網站

內容過濾器

靜態URL阻止或關鍵字阻止

應用程式控制

是

IP來源防護

將IP地址繫結到MAC地址

VPN

IPSec

是;最多50個通道

客戶端到站點

是

遠端工作人員VPN客戶端

是

PPTP伺服器

是;最多25個通道

L2TP伺服器

是;最多25個通道

SSL VPN

是;最多50個通道

VPN吞吐量(IPsec)

50 Mbps

組態

規格

說明

基於Web的實用程式

基於瀏覽器的簡單配置(HTTP、HTTPS)

命令列介面(CLI)

使用SSH的命令列

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour、通用即插即用(UPnP)

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端 系統日誌，電子郵件警報

網路診斷

記錄、Ping、Traceroute、DNS查詢和埠映象

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

Pv6主機

是

HTTP重定向

是

系統時間

支援NTP、夏時制手動輸入

語言

GUI支援英文版

環境

規格

說明

電源

12伏2.5安

認證

FCC、CE、IC、Wi-Fi

工作溫度

0°至40°C(32°至104°F)

貯存溫度

-20°C至70°C(-4°F至158°F)

工作濕度

10%至85%，非冷凝

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話