目標

虛擬專用網路(VPN)通常被企業用作擴展企業網路內部網的一種方式，企業網路內部網是專為公司員工設計的站點。VPN是在公共網路基礎設施內構建的專用網路。在典型的小型企業環境中，VPN可以擴展地理連線，降低與傳統廣域網(WAN)相比的運營成本，並提高員工工作流程的工作效率。

Basic VPN Setup（基本VPN設定）頁面允許您與其他位置網關裝置輕鬆設定網關到網關VPN隧道。VPN隧道還允許遠端使用者使用VPN客戶端軟體訪問路由器的區域網(LAN)網路。

附註：RV130和RV130W支援第三方IPSec VPN軟體。有關詳細資訊，請參閱產品管理指南。

本文檔的目的是解釋如何在RV130裝置上配置基本VPN。

適用裝置 |韌體版本

- RV130 | 1.0.3.28版(下載最新版)

- RV130W | 1.0.3.28版(下載最新版)

檢視預設VPN設定

步驟1.使用路由器配置實用程式選擇VPN > Site-to-Site IPSec VPN > Basic VPN Setup。Basic VPN Setup頁面開啟：

步驟2.按一下View Default Settings按鈕檢視基本VPN設定的預設值。

「基本VPN設定」頁面顯示預設設定：

步驟3.按一下Back按鈕返回到Basic VPN Setup視窗。

基本VPN設定

步驟1.使用路由器配置實用程序選擇VPN >站點到站點IPSec VPN >基本VPN設定。Basic VPN Setup頁面開啟：

步驟2.在New Connection Name（新連線名稱）欄位中輸入連線名稱。此名稱將用於管理，對VPN的操作沒有影響。

步驟3.在Pre-Shared Key欄位中輸入預共用密鑰。VPN客戶端或網關需要此金鑰才能建立VPN連線。

步驟4.在「Remote Endpoint」下拉選單中，選擇IP Address或FQDN作為遠端網關用於建立連線的地址型別。

可用選項定義如下：

- IP地址 — 由句點分隔的唯一數字字串，用於標識使用Internet協定通過網路進行通訊的每台電腦。

- FQDN（完全限定域名） — Internet、特定電腦或特定主機的完整域名。FQDN由兩部分組成：主機名和域名。例如，假設郵件伺服器的FQDN可能是mymail.companyname.org。主機名為mymail，主機位於域companyname.org中。

步驟5.根據您在步驟4中所做的選擇，在Remote WAN(Internet)IP Address欄位中輸入IP地址或FQDN。

步驟6.在Remote LAN(Local Network)IP Address和Remote LAN(Local Network)Subnet Mask欄位中輸入遠端LAN的IP地址和子網掩碼。

步驟7.在Local LAN(Local Network)IP Address和Local LAN(Local Network)Subnet Mask欄位中輸入本地LAN的IP地址和子網掩碼。

步驟8.按一下Save以儲存設定。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話