目標

網際網路金鑰交換(IKE)是建立兩個網路之間安全通訊的通訊協定。使用IKE時，封包會被加密和鎖定，並使用雙方使用的金鑰解除鎖定。

在配置VPN策略之前，需要建立Internet金鑰交換策略。有關詳細資訊，請參閱RV130和RV130W上的VPN策略配置。

本文檔的目的是向您展示如何向RV130和RV130W VPN路由器新增IKE配置檔案。

適用裝置

· RV130

· RV130W

程式步驟

步驟1.使用路由器配置實用程式從左側選單中選擇VPN >站點到站點IPSec VPN > Advanced VPN Setup。出現Advanced VPN Setup頁面：

步驟2.在IKE策略表下，按一下Add Row。此時會出現一個新視窗：

步驟3.在IKE Name（IKE名稱）欄位中輸入IKE策略的名稱。

步驟4.從Exchange Mode下拉選單中，選擇使用金鑰交換建立安全通訊的模式。

可用選項定義如下：

· Main — 保護對等體的身份以提高安全性。

·積極 — 不保護對等體身份，但提供更快的連線。

步驟5.從Local Identifier Type下拉選單中選擇配置檔案具有的身份型別。

可用選項定義如下：

·本地WAN(Internet)IP — 通過Internet連線。

· IP地址 — 由句點分隔的唯一數字字串，用於標識使用Internet協定通過網路進行通訊的每台電腦。

步驟6.（可選）如果從步驟5中的下拉選單中選擇IP Address，請在Local Identifier欄位中輸入本地IP地址。

步驟7.從Remote Identifier Type下拉選單中選擇配置檔案具有的身份型別。

可用選項定義如下：

·本地WAN(Internet)IP — 通過Internet連線。

· IP地址 — 由句點分隔的唯一數字字串，用於標識使用Internet協定通過網路進行通訊的每台電腦。

步驟8.（可選）如果從步驟7中的下拉選單中選擇IP Address，請在Remote Identifier欄位中輸入遠端IP地址。

步驟9.從Encryption Algorithm下拉菜單中選擇一個演算法來加密您的通訊。AES-128被選為預設值。

可用選項從最低到最高安全性如下列出：

· DES — 資料加密標準。

· 3DES — 三重資料加密標準。

· AES-128 — 高級加密標準使用128位金鑰。

· AES-192 — 高級加密標準使用192位金鑰。

· AES-256 — 高級加密標準使用256位金鑰。

附註：AES是使用DES和3DES進行加密的標準方法，因為它具有更高的效能和安全性。延長AES金鑰將增加安全性，但效能會下降。建議使用AES-128，因為它在速度和安全性之間提供了最佳折衷。

步驟10.從Authentication Algorithm下拉選單中，選擇一種演算法以對您的通訊進行身份驗證。預設選擇為SHA-1。

可用選項定義如下：

· MD5 — 消息摘要演算法具有128位雜湊值。

· SHA-1 — 安全雜湊演算法具有160位雜湊值。

· SHA2-256 — 具有256位雜湊值的安全雜湊演算法。

附註：MD5和SHA都是加密雜湊函式。他們獲取一段資料，將其壓縮，然後建立通常不可再現的唯一的十六進位制輸出。MD5基本上不提供雜湊衝突的安全保護，並且只能在不需要防衝突的小型企業環境中使用。與MD5相比，SHA1是一個更好的選擇，因為它在極慢的速度下提供了更好的安全性。為了獲得最佳效果，SHA2-256沒有已知的實際相關攻擊，並將提供最佳安全性。如前所述，更高的安全性意味著更低的速度。

步驟11.在Pre-Shared Key欄位中，輸入長度為8到49個字元的密碼。

步驟12.從DH Group下拉選單中選擇DH組。位數表示安全級別。連線的兩端必須位於同一個組中。

步驟13.在SA-Lifetime欄位中，輸入安全關聯的有效時間（以秒為單位）。預設值為28800秒。

步驟14.（可選）如果要停用與非活動對等點的連線，請選中Dead Peer Detection欄位中的Enable覈取方塊。如果未啟用Dead peer Detection，請跳到步驟17。

步驟15。（可選）如果您已啟用Dead Peer Detection，請在DPD Delay欄位中輸入值。此值將指定路由器等待檢查客戶端連線的時間。

步驟16。（可選）如果您已啟用Dead Peer Detection，請在DPD Timeout欄位中輸入值。該值將指定客戶端在超時之前保持連線的時間。

步驟17.按一下Save以儲存變更。