目標

虛擬專用網路(VPN)是在網路內部或網路之間建立的安全連線。VPN用於將指定主機和網路之間的流量與未經授權的主機和網路的流量隔離。站點到站點（網關到網關）VPN將整個網路相互連線，通過在公共域（也稱為Internet）上建立隧道來維護安全性。每個站點只需要到同一公共網路的本地連線，從而節省了長私人租用線−的費用。

VPN具有高度可擴充性，簡化了網路拓撲，並通過減少遠端使用者的旅行時間和成本提高了工作效率，因此對公司有利。

Internet金鑰交換(IKE)是一種協定，用於為VPN中的通訊建立安全連線。此安全連線稱為安全關聯(SA)。 您可以建立IKE策略來定義在此過程中要使用的安全引數，例如對等體的身份驗證、加密演算法等。要使VPN正常工作，兩個端點的IKE策略應相同。

本文旨在展示如何在RV130或RV130W路由器上配置高級VPN設定，其中涵蓋IKE策略設定和VPN策略設定。

適用裝置

· RV130

· RV130W

軟體版本

•1.0.3.22

配置高級VPN設定

新增/編輯Internet金鑰交換(IKE)策略設定

步驟1.登入到基於Web的實用程式，然後選擇VPN > Site-to-Site IPSec VPN >Advanced VPN Setup。

步驟2.（可選）如果要為VPN連線啟用網路地址轉換(NAT)遍歷，請選中NAT遍歷中的Enable覈取方塊。NAT遍歷允許在使用NAT的網關之間建立VPN連線。如果VPN連線通過啟用了NAT的網關，請選擇此選項。

步驟3.在IKE策略表中，按一下Add Row以建立新的IKE策略。

附註：如果已配置基本設定，則下表將包含建立的基本VPN設定。可以通過選中策略的覈取方塊並按一下Edit來編輯現有的IKE策略。「高級VPN設定」頁面將更改：

步驟4.在IKE名稱欄位中，輸入IKE策略的唯一名稱。

附註：如果已配置基本設定，則建立的連線名稱將設定為IKE名稱。在本示例中，VPN1是選定的IKE名稱。

步驟5.從Exchange Mode下拉選單中，選擇一個選項。

- Main — 此選項允許IKE策略以比主動模式更高的安全性協商VPN隧道。如果更安全的VPN連線優先於協商速度，請按一下此選項。

- 主動 — 此選項允許IKE策略建立比主模式更快但安全性更低的連線。如果更快的VPN連線優先於高安全性，請按一下此選項。

附註：在此示例中，選擇Main。

步驟6.從Local Identifier Types下拉選單中選擇，以標識或指定本地路由器的Internet安全關聯和金鑰管理協定(ISAKMP)。選項包括：

- 本地WAN IP — 路由器使用本地廣域網(WAN)IP作為主要識別符號。此選項通過Internet連線。選擇此選項會使下面的Local Identifier欄位變灰。

- IP地址 — 按一下此選項可以在Local Identifier欄位中輸入IP地址。

- FQDN — 完全限定域名(FQDN)或域名(如http://www.example.com)允許您在「本地識別符號」(Local Identifier)欄位中輸入域名或IP地址。

- 使用者FQDN — 此選項是使用者電子郵件地址，例如user@email.com。在Local Identifier欄位中輸入域名或IP地址。

- DER ASN1 DN — 此選項是標識名(DN)的識別符號型別，它使用標識編碼規則抽象語法標籤法1(DER ASN1)來傳輸資訊。當VPN隧道與使用者證書關聯時會發生這種情況。如果選擇此選項，請在本地識別符號欄位中輸入域名或IP地址。

附註：在本示例中，選擇本地WAN IP。

步驟7.從Remote Identifier Type下拉選單中選擇，以標識或指定遠端路由器的Internet安全關聯和金鑰管理協定(ISAKMP)。選項包括遠端WAN IP、IP地址、FQDN、使用者FQDN和DER ASN1 DN。

附註：在本示例中，選擇遠端WAN IP。

步驟8.從Encryption Algorithm下拉選單中選擇一個選項。

- DES — 資料加密標準(DES)是一種56位舊加密方法，它不是非常安全的加密方法，但為了向後相容，可能需要這種加密方法。

- 3DES — 三重資料加密標準(3DES)是一種168位、簡單的加密方法，用於增加金鑰大小，因為它將資料加密三次。這比DES提供了更高的安全性，但比AES提供的安全性更低。

- AES-128 — 具有128位金鑰的高級加密標準(AES-128)使用128位金鑰進行AES加密。AES比DES更快、更安全。一般來說，AES也比3DES更快和更安全。AES-128是預設加密演演算法，比AES-192和AES-256快但安全性低。

- AES-192 — AES-192使用192位金鑰進行AES加密。AES-192比AES-128速度較慢但更安全，比AES-256速度更快但安全性較低。

- AES-256 — AES-256使用256位金鑰進行AES加密。AES-256比AES-128和AES-192慢，但更安全。

附註：在此示例中，選擇了AES-128。

步驟9.從Authentication Algorithm下拉選單中，選擇以下選項：

- MD5 — 消息摘要5(MD5)是一種使用128位雜湊值進行身份驗證的身份驗證演算法。MD5的安全性較低，但比SHA-1和SHA2-256更快。

- SHA-1 — 安全雜湊函式1(SHA-1)使用160位雜湊值進行身份驗證。SHA-1比MD5慢，但更安全。SHA-1是預設身份驗證演算法，比SHA2-256更快，但安全性更低。

- SHA2-256 — 具有256位雜湊值(SHA2-256)的安全雜湊演算法2使用256位雜湊值進行身份驗證。SHA2-256比MD5和SHA-1速度更慢，但更安全。

附註：在本例中，選擇了MD5。

步驟10.在Authentication Method下拉選單中，選擇以下選項：

- 預共用金鑰 — 此選項需要與IKE對等體共用的密碼。

- RSA簽名 — 此選項使用證書對連線進行身份驗證。如果選擇此項，則預共用金鑰欄位將被禁用。跳至步驟12。

附註：在此範例中選擇預共用金鑰。

步驟11.在Pre-Shared Key欄位中，輸入長度為8到49個字元的密碼。

附註：本例中使用的是password123。

步驟12.從DH Group下拉選單中，選擇IKE使用哪個Diffie-Hellman(DH)組演算法。DH組中的主機可以在彼此不知情的情況下交換金鑰。組位號越高，安全性越好。

附註：在本例中，選擇了Group1。

步驟13.在SA-Lifetime欄位中，輸入VPN的SA在續訂SA之前持續的時間（以秒為單位）。範圍是從30到86400秒。預設值為28800。

步驟14.（可選）勾選Enable Dead Peer Detection覈取方塊以啟用Dead Peer Detection(DPD)。DPD監控IKE對等體以檢視對等體是否停止運行或仍然處於活動狀態。如果檢測到對等體已死，裝置將刪除IPsec和IKE安全關聯。DPD可防止非活動對等體上的網路資源浪費。

附註：如果您不希望啟用Dead Peer Detection，請跳至步驟17。

步驟15。（可選）如果在步驟14中啟用了DPD，請在DPD延遲欄位中輸入檢查對等體活動的頻率（以秒為單位）。

附註：DPD延遲是連續DPD R-U-THERE消息之間的時間間隔（以秒為單位）。DPD R-U-THERE消息僅在IPsec流量空閒時傳送。預設值為 10。

步驟16。（可選）如果在步驟14中啟用了DPD，請在DPD超時欄位中輸入在刪除非活動對等體之前等待的秒數。

附註：這是裝置在認為對等體失效之前應等待接收對DPD消息的響應的最長時間。預設值為 30。

步驟17.按一下「Save」。

附註：系統將重新顯示Advanced VPN Setup首頁面。

現在，您應該在路由器上成功配置IKE策略設定。

配置VPN策略設定

注意:要使VPN正常工作，兩個端點的VPN策略應該相同。

步驟1.在VPN策略表中，按一下Add Row以建立新的VPN策略。

附註：您也可以通過選中策略的覈取方塊並按一下Edit來編輯VPN策略。系統將顯示Advanced VPN Setup頁面：

步驟2.在Add/Edit VPN Configuration區域下的IPSec Name欄位中，輸入VPN策略的名稱。

附註：本示例使用VPN1。

步驟3.從Policy Type下拉選單中選擇一個選項。

- 手動策略(Manual Policy) — 此選項允許您手動配置VPN隧道的資料加密和完整性的金鑰。如果選擇此選項，則啟用Manual Policy Parameters區域下的配置設定。繼續這些步驟，直到選擇「遠端流量」。按一下此處瞭解步驟。

- 自動策略 — 自動設定策略引數。此選項使用IKE策略進行資料完整性和加密金鑰交換。如果選擇此選項，則會啟用「自動策略引數」區域下的配置設定。按一下此處瞭解步驟。確保IKE協定在兩個VPN端點之間自動協商。

附註：在本示例中，選擇了Auto Policy。

步驟4.從Remote Endpoint下拉選單中選擇一個選項。

- IP地址 — 此選項通過公共IP地址標識遠端網路。

- FQDN — 特定電腦、主機或Internet的完整域名。FQDN由兩部分組成：主機名和域名。只有在步驟3中選擇了自動策略時，才能啟用此選項。

附註：在本例中，選擇了IP地址。

步驟5.在Remote Endpoint欄位中，輸入遠端地址的公共IP地址或域名。

附註：本示例使用192.168.2.101。

步驟6.（可選）如果要啟用要通過VPN連線傳送的網路基本輸入/輸出系統(NetBIOS)廣播，請選中NetBios Enabled覈取方塊。NetBIOS允許主機在區域網(LAN)中彼此通訊。

步驟7.從Local Traffic Selection區域下的Local IP下拉選單中，選擇一個選項。

- Single — 將策略限製為一個主機。

- 子網 — 允許IP地址範圍內的主機連線到VPN。

附註：在本示例中，選擇了Subnet。

步驟8.在IP地址欄位中輸入本地子網或主機的主機或子網IP地址。

附註：在本示例中，使用本地子網IP地址10.10.10.1。

步驟9。（可選）如果在步驟7中選擇了子網，請在子網掩碼欄位中輸入客戶端的子網掩碼。如果在步驟1中選擇了Single，則禁用Subnet Mask欄位。

附註：本例中使用的是子網掩碼255.255.0.0。

步驟10.從Remote Traffic Selection區域下的Remote IP下拉選單中，選擇一個選項。

- Single — 將策略限製為一個主機。

- 子網 — 允許IP地址範圍內的主機連線到VPN。

附註： 在本示例中，選擇了Subnet。

步驟11.在IP Address欄位中輸入將成為VPN一部分的主機的IP地址範圍。如果在步驟10中選擇了Single，請輸入IP地址。

附註：在下面的示例中，使用了10.10.11.2。

步驟12。（可選）如果在步驟10中選擇了子網，請在子網掩碼欄位中輸入子網IP地址的子網掩碼。

附註：在以下示例中，使用了255.255.0.0。

手動策略 引數

注意：只有選擇「手動策略」，才能編輯這些欄位。

步驟1.在SPI-Incoming欄位中，為VPN連線上的傳入流量的安全引數索引(SPI)標籤輸入三到八個十六進位制字元。SPI標籤用於區分一個會話的流量和其他會話的流量。

附註：在本示例中，使用了0xABCD。

步驟2.在SPI-Outgoing欄位中，為VPN連線上的傳出流量的SPI標籤輸入三到八個十六進位制字元。

附註：在本示例中，使用0x1234。

步驟3.從Manual Encryption Algorithm下拉式清單中選擇一個選項。選項包括DES、3DES、AES-128、AES-192和AES-256。

附註：在此範例中，選擇AES-128。

步驟4.在Key-In欄位中輸入入站策略的金鑰。金鑰長度取決於步驟3中選擇的演算法。

- DES使用8個字元的金鑰。

- 3DES使用24個字元的金鑰。

- AES-128使用16個字元的金鑰。

- AES-192使用24個字元的金鑰。

- AES-256使用32個字元的金鑰。

附註：在此示例中，使用123456789ABCDEFG。

步驟5.在Key-Out欄位中輸入傳出策略的金鑰。金鑰長度取決於步驟3中選擇的演算法。

附註：在此示例中，使用123456789ABCDEFG。

步驟6.從Manual Integrity Algorithm下拉選單中，選擇一個選項。

- MD5 — 使用128位雜湊值實現資料完整性。MD5的安全性較低，但比SHA-1和SHA2-256更快。

- SHA-1 — 使用160位雜湊值實現資料完整性。SHA-1比MD5更慢但更安全，而SHA-1比SHA2-256更快但更安全。

- SHA2-256 — 使用256位雜湊值實現資料完整性。SHA2-256比MD5和SHA-1速度慢但安全。

附註：在本例中，選擇了MD5。

步驟7.在Key-In欄位中輸入入站策略的金鑰。金鑰長度取決於步驟6中選擇的演算法。

- MD5使用16個字元的金鑰。

- SHA-1使用20個字元的金鑰。

- SHA2-256使用32個字元的金鑰。

附註：在此示例中，使用123456789ABCDEFG。

步驟8.在Key-Out欄位中輸入傳出策略的金鑰。金鑰長度取決於步驟6中選擇的演算法。

附註：在此示例中，使用123456789ABCDEFG。

Auto策略引數

注意：建立自動VPN策略之前，請確保建立要基於其建立自動VPN策略的IKE策略。只有在步驟3中選擇了Auto Policy時，才能編輯這些欄位。

步驟1。在IPSec SA-Lifetime欄位中，輸入SA在續訂前持續的時間（以秒為單位）。範圍為30-86400。預設值為3600。

步驟2.從Encryption Algorithm下拉式清單中選擇一個選項。選項包括：

附註：在此範例中，選擇AES-128。

- DES — 一種56位舊加密方法，它不是非常安全的加密方法，但為了向後相容，可能需要它。

- 3DES — 一種168位、簡單的加密方法，用於增加金鑰大小，因為它將資料加密三次。這比DES提供了更高的安全性，但比AES提供的安全性更低。

- AES-128 — 使用128位金鑰進行AES加密。AES比DES更快、更安全。一般來說，AES也比3DES更快和更安全。AES-128比AES-192和AES-256更快，但安全性較低。

- AES-192 — 使用192位金鑰進行AES加密。AES-192比AES-128速度較慢但更安全，比AES-256速度更快但安全性較低。

- AES-256 — 使用256位金鑰進行AES加密。AES-256比AES-128和AES-192慢，但更安全。

- AESGCM — 高級加密標準伽羅瓦計數器模式是通用身份驗證加密塊密碼模式。GCM身份驗證使用特別適合於在硬體中高效實施的操作，使其特別適用於高速實施或在高效緊湊電路中的實施。

- AESCCM — 採用CBC-MAC模式的高級加密標準計數器是經過身份驗證的通用加密塊密碼模式。CCM非常適合用於緊湊的軟體實施。

步驟3.從Integrity Algorithm下拉選單中，選擇一個選項。選項包括MD5、SHA-1和SHA2-256。

附註：在此範例中，選擇SHA-1。

步驟4.勾選PFS金鑰組中的Enable核取方塊，以啟用完全向前保密(PFS)。PFS提高了VPN安全性，但降低了連線速度。

步驟5.（可選）如果您選擇在步驟4中啟用PFS，請從DH組下拉選單中選擇要加入的DH組。組數越高，安全性越好。

附註：在本例中，選擇了組1。

步驟6.從Select IKE Policy下拉選單中，選擇要用於VPN策略的IKE策略。

附註：在本示例中，只配置了一個IKE策略，因此只顯示一個策略。

步驟7.按一下「Save」。

附註：系統將重新顯示Advanced VPN Setup首頁面。此時將顯示確認消息，確認配置設定已成功儲存。

步驟8.在VPN策略表下，選中一個覈取方塊以選擇VPN，然後按一下Enable。

附註：預設情況下禁用配置的VPN策略。

步驟9.按一下「Save」。

您現在應該已經在RV130或RV130W路由器上成功配置了VPN策略。