目標

智慧鏈路備份功能允許使用者設定第二個WAN，以防第一個廣域網出現故障。此功能用於確保WAN和裝置之間的通訊始終是連續的。

本文檔的目的是向您展示如何在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置智慧鏈路備份。

適用裝置

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.2.08

雙WAN設定

步驟1.登入到路由器配置實用程式並選擇System Management > Dual WAN。Dual WAN 頁面隨即開啟：

步驟2.按一下Smart Link Backup單選按鈕啟用智慧鏈路備份模式以確保持續連線。然後，從Primary WAN下拉選單中選擇要配置為主WAN的WAN。如果主WAN連線不可用，則使用備用WAN連線。

步驟3.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel撤消更改。

編輯WAN介面

步驟1.在Interface Setting表中按一下所需WAN介面的Edit圖示，以編輯用於雙WAN的WAN的設定。Dual WAN頁面顯示新資訊。

步驟2.向下滾動到Network Service Detection區域。

步驟3.選中Enable Network Service Detection覈取方塊。網路服務檢測允許裝置識別WAN連線失敗的時間。

步驟4.在Retry Count欄位中，輸入裝置為確定連線狀態而必須ping連線的次數。

步驟5.在「Retry Time Out」欄位中，輸入裝置在ping之間等待的時間（以秒為單位）。

步驟6.從When Fail下拉選單中選擇Keep System Log and Remove this Connection。通過此操作，您確保在第一個WAN發生故障時使用輔助WAN。

步驟7.選中每個要用於測試雙WAN介面連線的裝置的覈取方塊。

·預設網關 — 預設網關用於測試裝置與網路的連線。網路服務檢測通過ping預設網關來測試設定。

· ISP主機 — ISP主機用於通過ping該ISP主機的特定IP地址來檢查連線。如果選中此選項，請在ISP主機欄位中輸入特定主機的IP地址。

·遠端主機 — 遠端主機IP地址用於測試通過ping遠端主機的IP地址進行的連線。如果選中此選項，請輸入遠端主機的IP地址。

· DNS查詢主機 — DNS查詢主機用於通過ping DNS查詢伺服器的主機的IP地址來測試連線。如果選中此選項，請在DNS查詢主機欄位中輸入DNS查詢主機的IP地址。

步驟8.按一下「Save」以儲存組態。