目標

更改裝置配置的最簡單方法之一是使用Web配置實用程式。Web配置實用程式是一個圖形使用者介面(GUI)，為管理員提供了一個易於使用的工具，其中包含所有可以用來修改裝置效能的功能。本文檔旨在展示如何登入和訪問RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的Web配置實用程式。

適用裝置 | 韌體版本

- RV016 | V 4.2.1.02(下載最新版本)

- RV042 | V 4.2.1.02(下載最新版本)

- RV042G | V 4.2.1.02(下載最新版本)

- RV082 | V 4.2.1.02(下載最新版本)

訪問Web配置實用程式

步驟1.開啟Web瀏覽器，在位址列中輸入路由器的IP地址，然後按Enter鍵。登入頁面隨即開啟：

注意：路由器的預設IP地址為192.168.1.1。預設情況下，裝置已啟用DHCP伺服器。一旦主機電腦連線到路由器以訪問Web配置實用程式，它就會成為路由器的DHCP伺服器的客戶端。然後會在與路由器相同的子網中為其分配IP地址。如果沒有顯示任何網頁，只要路由器子網已知，就嘗試通過手動配置主機電腦的IP地址訪問裝置。完成此操作後，主機的新IP地址必須與路由器位於同一個子網中。嘗試重置裝置時，按住重置按鈕30秒。這會將裝置的IP地址、DHCP伺服器和所有其它設定重置為出廠預設值。有關重置裝置的說明，請參閱在RV042、RV042G、RV082 VPN路由器上重新啟動並恢復為出廠預設設定。

註：瀏覽器中可能會出現一個安全警報，其中顯示一條消息，指出該網站的證書不可信。按一下「Proceed」或「Continue」。瀏覽器不信任憑證，因為它來自網站本身，而不是第三方。

步驟 2.在Username欄位中輸入裝置的使用者名稱。預設使用者名稱是「admin」。

步驟 3.在Password欄位中輸入裝置的密碼。預設密碼為「admin」。

注意：如果您忘記了密碼，可以將路由器重置為出廠預設值，使裝置恢復預設登入。要執行此操作，請按住Reset按鈕30秒。有關特定說明，請參閱RV042、RV042G、RV082 VPN路由器上的重新啟動並恢復為出廠預設設定。

步驟 4.按一下Login進入Web配置實用程式。將開啟System Summary頁面：

注意：這些步驟是在RV082 VPN路由器上執行的。系統摘要頁面如下所示，但是同樣的流程適用於RV016、RV042和RV042G VPN路由器。

系統摘要頁面顯示要配置的裝置的基本資訊。螢幕左側的導航樹將所有不同的配置選項組織成類別。導航樹可用於訪問裝置的所有不同配置選項。

右上角的工具欄提供了有關路由器的有用資訊。

- 註銷 — 將您從Web配置實用程式註銷。

- 關於 — 開啟一個視窗，顯示裝置的名稱和當前韌體版本

- 幫助 — 開啟一個視窗，提供有關開啟的當前頁面的各個選項的資訊。