目標

最近遇到一個錯誤，其中通過虛擬機器控制檯將FindIT網路探測配置為至少在一個八位組(如192.168.0.123或10.0.0.3)中具有單個零值的靜態IP地址，請輸入正確的值!!!!!!出現錯誤消息。

案例：

以下場景突出顯示嘗試在IP地址八位元中使用零值配置靜態IP地址時出錯。使用config_vm命令配置FindIT網路探測的靜態IP地址時，將顯示錯誤消息。

解決#1案：

FindIT Network Probe 1.0.0版的虛擬機器控制檯在二進位制八位數為0時不接受靜態IP地址。要解決此問題，請下載並升級FindIT Network Manager and Probe到最新版本。

附註：在本示例中，使用的FindIT探測器版本為1.0.1.18.717。

解決#2案：

或者，也可以通過探針的管理GUI為其分配靜態IP。本文將向您提供如何在FindIT網路探測功能上進行故障排除、設定和驗證靜態IP配置設定的說明。

對FindIT網路探測上的靜態IP配置設定進行故障排除

在探測上配置靜態IP地址

步驟1.訪問FindIT網路探測虛擬機器(VM)的控制檯。

步驟2.登入到VM控制檯，然後輸入使用者名稱和密碼。預設使用者名稱和密碼為：cisco/cisco。

附註：如果您已更改密碼，請輸入新密碼。

將顯示DHCP IP地址和管理GUI地址。

附註：在本示例中，FindIT網路探測的IP地址為10.0.0.102，管理GUI地址為https://10.0.0.102。

步驟3.在Web瀏覽器上，輸入探測功能的管理GUI地址，然後按Enter鍵。

附註：本示例使用Google Chrome。

步驟4.使用您的使用者名稱和密碼登入管理GUI。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。

附註：如果您已更改密碼或建立新帳戶，請輸入您的憑據。

步驟5.選擇Administration > Platform Settings。

步驟6。（可選）如果要更改探測的主機名，請在主機名欄位中輸入新主機名。主機名用於在生成Bonjour通告和傳送郵件時標識探測。

附註：本示例使用FindITNetworkProbe。

步驟7.在IP Settings區域中，按一下Static IP單選按鈕。

選項包括：

- DHCP — 探測功能將自動從路由器獲取其IP地址。這是預設設定。

- 靜態IP — 您可以手動配置IP地址、子網掩碼、預設網關和DNS伺服器。

步驟8.在「IPv4地址」欄位中輸入FindIT網路探測的靜態IP地址。

附註：本示例使用10.0.03。

步驟9.在IPv4 Netmask欄位中輸入網路的子網掩碼。

附註：本範例中使用的是255.255.255.0。

步驟10.在IPv4 Default Gateway欄位中輸入預設網關地址。

附註：本示例使用10.0.0.1。

步驟11.在Static DNS 1欄位中輸入靜態DNS地址。

附註：本示例使用10.0.0.1。

步驟12。（可選）在Static DNS 2欄位中輸入另一個靜態DNS地址。

步驟13。（可選）在IPv6 Address欄位中輸入靜態IPv6地址。如果您不想配置探測的IPv6設定，請跳至步驟18。

步驟14。（可選）在IPv6 Prefix Length欄位中輸入IPv6字首長度。範圍為0到128。

步驟15。（可選）在IPv6 Default Gateway(IPv6預設網關)欄位中輸入IPv6預設網關地址。

步驟16。（可選）如果要配置探測的時間設定，請選擇時間源。選項包括：

- 網路時間協定 — 探測將同步日期和時間與特定NTP伺服器。這是預設設定。

- 本地時鐘 — 探測器將根據電腦上的設定同步日期和時間。

步驟17。（可選）在NTP Server 1和NTP Server 2欄位中輸入NTP服務器。

附註：如果要瞭解如何管理探測的平台設定，請按一下此處獲取說明。

步驟18.按一下「Save」。

步驟19。（可選）按一下Reset按鈕以復原之前的設定。

步驟20.出現以下彈出消息提示後，按一下Ok。

現在，您應該已經在FindIT網路探測上配置了靜態IP地址設定。

驗證探測上配置的靜態IP地址

有兩種方法可以檢驗您是否已成功配置探測的靜態IP地址。

步驟1.在Web瀏覽器上，輸入探測功能的新管理GUI地址，然後按Enter鍵。您應該能夠訪問FindIT網路探測的管理圖形使用者介面。

步驟2.訪問並登入到FindIT網路探測虛擬機器(VM)的控制檯。 將顯示新的IP地址和管理GUI地址。

現在，您應該已經驗證探測的新靜態IP地址。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話