目標

Cisco FindIT Network Management應用程式提供的工具可幫助您通過Web瀏覽器方便地監控和管理網路上的思科100至500系列裝置。如果部署正確，它會自動發現您的網路，並允許您配置和監控連線到網路的裝置，例如思科交換機、路由器和無線接入點。它還提示您韌體更新、裝置保修和支援合約範圍。

本文旨在向您展示FindIT Network Manager和FindIT Network Probe的系統要求。

系統要求

FindIT Network Manager和FindIT Network Probe作為虛擬機器映像分發。要運行這些平台，必須滿足以下要求。

FindIT網路管理員

- 虛擬機器監控程式：

- Microsoft Hyper-V Manager 10.0或更高版本

- Oracle VM VirtualBox 5.0.2或更高版本

— 以下任何VMware產品。

- ESXi 5.5或更高版本

- Fusion版本7或更高版本

- 工作站版本12或更高版本

- 中央處理器(CPU):1個64位英特爾架構

- 記憶體：2 GB

- 磁碟空間：20 GB

- 瀏覽器 — FindIT網路探測通過Web使用者介面進行管理。要使用此介面，您的瀏覽器必須是以下任一項：

- Apple Safari版本9

- Google Chrome版本52

- Microsoft Edge版本38

- Microsoft Internet Explorer版本11

- Mozilla Firefox版本48

- 網路 — 必須將您的網路配置為允許FindIT網路探測建立與FindIT網路管理器的傳輸控制協定(TCP)連線。

FindIT網路探測

- 虛擬機器監控程式：

- Microsoft Hyper-V Manager 10.0或更高版本

- Oracle VM VirtualBox 5.0.2或更高版本

— 以下任何VMware產品：

- ESXi 5.5或更高版本

- Fusion版本7或更高版本

- 工作站版本12或更高版本

- 中央處理器(CPU):1個64位英特爾架構

- 記憶體：512 MB

- 磁碟空間：2 GB

- 瀏覽器 — FindIT網路探測器通過Web使用者介面進行管理。要使用此介面，您的瀏覽器必須是以下任一項：

- Apple Safari版本9

注意：確保在使用Safari瀏覽器時，FindIT Network Probe提供的證書設定為Always Trust。否則，某些依賴於使用安全Web套接字的功能（如發現和控制面板）將失敗。此限制僅適用於Safari Web瀏覽器。

- Google Chrome版本52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer版本11

- Mozilla Firefox版本48

- 網路裝置 — 安裝在網路中每個站點的FindIT網路探測器例項執行網路發現並與每個裝置直接通訊。為了便於監控和可訪問性，您的網路裝置應滿足以下要求。

— 裝置必須是Cisco 100至500系列裝置，並且必須在其中啟用Bonjour服務。

— 裝置應與運行FindIT網路探測的電腦位於同一子網中，或者直接連線到可通過TCP/IP訪問的受管裝置。