目標

Cisco FindIT Network Management應用程式提供的工具可幫助您通過Web瀏覽器方便地監控和管理Cisco 100至500系列網路。它可以自動發現您的網路，並允許您配置和監控連線到網路的裝置，如思科交換機、路由器和無線接入點。它還提示您韌體更新以及裝置保修和支援合約範圍。

FindIT Network Management是一個分散式應用程式，由兩個獨立的元件組成：一個或多個稱為FindIT網路探查的探測，以及一個稱為FindIT網路管理器的管理器。

安裝在網路中每個站點的FindIT網路探測功能執行網路發現，並與每個思科裝置直接通訊。在單個站點網路中，您可以選擇運行FindIT網路探測的獨立例項。但是，如果您的網路有多個站點，您可以在方便的位置安裝FindIT Network Manager，然後將每個探測與Manager相關聯。從Manager介面，您可以獲得網路中所有站點的狀態的高級檢視。當您希望檢視特定站點的詳細資訊時，還可以連線到安裝在特定站點的探測器。

本文旨在展示如何將FindIT網路探測器與FindIT Network Manager相關聯。假設您已經在電腦上部署了Cisco FindIT Network Management。另外還假設您已經擁有Cisco FindIT Manager登入憑證來完成此過程。

將FindIT網路探測與FindIT網路管理器關聯

步驟1.登入到FindIT Network Probe管理圖形使用者介面(GUI)，然後導航到管理>管理器連線。

附註：此時，管理器狀態圖示顯示已斷開連線。

步驟2.在域欄位中輸入FindIT網路管理器的IP地址或域名。

附註：在本示例中，使用了IP地址192.168.1.101。

附註：首次將FindIT網路探測與FindIT網路管理器關聯時，更新證書的選項不可用。僅當將FindIT網路探測重新關聯到FindIT網路管理器時，它才可用。

步驟3.按一下「Connect」。

步驟4.出現FindIT網路管理器的管理GUI後，在相應欄位中輸入管理器的使用者名稱和密碼。

步驟5.按一下Login。您將返回到前一個FindIT網路探測頁面。

步驟6.驗證「標題」工具欄右上角的「管理器狀態」圖示是否顯示綠色連線連結。

步驟7.（可選）要斷開或斷開FindIT網路探測器與FindIT網路管理器的關聯，請轉至Administration > Manager Connection，然後按一下Disconnect。

現在，您應該已經成功地將FindIT網路探測與FindIT網路管理器相關聯。